16 0 1 0.00583 40 1 1 0.0150 90 2 1 0.0326 115 3 1 0.0399 148 4 1 0.0508 156 5 1 0.0557 61 6 1 0.0233 21 7 1 0.00742 32 0 2 0.0112 105 1 2 0.0379 122 2 2 0.0444 173 3 2 0.0648 247 4 2 0.0911 500 5 2 0.189 538 6 2 0.277 54 7 2 0.0211 48 0 3 0.0202 180 1 3 0.0696 318 2 3 0.121 724 3 3 0.285

1186 4 3 0.586

2152 5 3 1.02

4223 6 3 1.60 129 7 3 0.0576 70 0 4 0.0327

1802 1 4 0.779

1863 2 4 0.812

2906 3 4 1.15

2878 4 4 1.20

1793 5 4 0.745

1557 6 4 0.615 92 7 4 0.0419 52 0 5 0.0184 780 1 5 0.394

1350 2 5 0.548

1071 3 5 0.515

1114 4 5 0.491

1299 5 5 0.545 762 6 5 0.368 41 7 5 0.0145 22 0 6 0.00775 67 1 6 0.0477

1120 2 6 0.452

1776 3 6 0.662

1455 4 6 0.552

1033 5 6 0.425 55 6 6 0.0499 16 7 6 0.00536