70 0 1 0.153 67 1 1 0.145 52 2 1 0.114 55 3 1 0.121 51 4 1 0.109 44 5 1 0.0966 44 6 1 0.0970 43 7 1 0.0956 60 0 2 0.131 68 1 2 0.148 68 2 2 0.146 85 3 2 0.184 73 4 2 0.159 57 5 2 0.123 53 6 2 0.115 66 7 2 0.148 107 0 3 0.264 111 1 3 0.373 93 2 3 0.202 113 3 3 0.247 116 4 3 0.315 107 5 3 0.317 69 6 3 0.151 63 7 3 0.137 3198 0 4 7.02 863 1 4 5.10 505 2 4 3.04 853 3 4 2.93 547 4 4 1.65 423 5 4 1.09 127 6 4 0.829 97 7 4 0.262 6420 0 5 14.0

7593 1 5 16.5

8856 2 5 19.1

9715 3 5 20.5

9690 4 5 19.3

9852 5 5 17.7

7118 6 5 13.6 832 7 5 7.47 4658 0 6 10.1

5131 1 6 11.3

5659 2 6 12.4

5861 3 6 13.2

6382 4 6 14.3

6353 5 6 15.1

5902 6 6 14.8

4791 7 6 12.8