60 0 1 0.135 74 1 1 0.158 79 2 1 0.170 77 3 1 0.167 76 4 1 0.162 67 5 1 0.144 56 6 1 0.121 52 7 1 0.110 48 8 1 0.103 46 9 1 0.0979 42 10 1 0.0880 39 11 1 0.0810 41 12 1 0.0861 39 13 1 0.0796 49 14 1 0.103 42 15 1 0.0898 35 16 1 0.0747 39 17 1 0.0806 41 18 1 0.0853 40 19 1 0.0861 38 20 1 0.0784 36 21 1 0.0756 35 22 1 0.0759 39 23 1 0.0842 41 24 1 0.0875 49 25 1 0.108 47 26 1 0.102 44 27 1 0.0930 43 28 1 0.0911 47 29 1 0.102 46 30 1 0.0991 41 31 1 0.0864 57 0 2 0.126 68 1 2 0.148 73 2 2 0.160 76 3 2 0.162 73 4 2 0.162 68 5 2 0.146 56 6 2 0.125 52 7 2 0.114 51 8 2 0.112 48 9 2 0.105 46 10 2 0.104 45 11 2 0.0978 43 12 2 0.0921 55 13 2 0.122 55 14 2 0.117 52 15 2 0.111 47 16 2 0.0989 45 17 2 0.0979 41 18 2 0.0896 43 19 2 0.0936 43 20 2 0.0916 40 21 2 0.0861 39 22 2 0.0824 42 23 2 0.0928 45 24 2 0.0981 48 25 2 0.104 40 26 2 0.0872 38 27 2 0.0802 41 28 2 0.0913 44 29 2 0.0942 41 30 2 0.0890 36 31 2 0.0784 60 0 3 0.132 66 1 3 0.143 75 2 3 0.162 79 3 3 0.174 79 4 3 0.172 75 5 3 0.165 64 6 3 0.142 59 7 3 0.129 57 8 3 0.125 58 9 3 0.130 56 10 3 0.121 53 11 3 0.118 55 12 3 0.123 56 13 3 0.121 65 14 3 0.144 64 15 3 0.140 62 16 3 0.134 50 17 3 0.108 52 18 3 0.113 54 19 3 0.115 52 20 3 0.114 48 21 3 0.107 44 22 3 0.0989 47 23 3 0.102 48 24 3 0.105 44 25 3 0.0985 45 26 3 0.0977 40 27 3 0.0928 45 28 3 0.102 43 29 3 0.0970 39 30 3 0.0860 40 31 3 0.0902 63 0 4 0.140 67 1 4 0.150 68 2 4 0.154 76 3 4 0.164 77 4 4 0.173 72 5 4 0.161 67 6 4 0.152 66 7 4 0.142 64 8 4 0.138 61 9 4 0.131 60 10 4 0.134 60 11 4 0.134 57 12 4 0.126 64 13 4 0.138 76 14 4 0.167 79 15 4 0.174 72 16 4 0.157 61 17 4 0.134 61 18 4 0.137 64 19 4 0.142 59 20 4 0.132 54 21 4 0.118 48 22 4 0.102 49 23 4 0.104 48 24 4 0.105 47 25 4 0.102 43 26 4 0.0968 42 27 4 0.0943 46 28 4 0.103 46 29 4 0.105 47 30 4 0.105 48 31 4 0.110 60 0 5 0.134 61 1 5 0.133 63 2 5 0.135 67 3 5 0.145 68 4 5 0.149 69 5 5 0.149 66 6 5 0.144 66 7 5 0.141 62 8 5 0.131 61 9 5 0.132 63 10 5 0.133 59 11 5 0.123 62 12 5 0.131 79 13 5 0.171 90 14 5 0.199 87 15 5 0.188 78 16 5 0.168 69 17 5 0.151 71 18 5 0.152 64 19 5 0.139 57 20 5 0.122 51 21 5 0.107 48 22 5 0.101 48 23 5 0.0997 45 24 5 0.100 46 25 5 0.0946 47 26 5 0.0998 47 27 5 0.100 48 28 5 0.101 47 29 5 0.0989 52 30 5 0.111 59 31 5 0.124 57 0 6 0.123 60 1 6 0.130 63 2 6 0.137 66 3 6 0.146 69 4 6 0.150 68 5 6 0.145 68 6 6 0.147 67 7 6 0.144 63 8 6 0.140 64 9 6 0.140 68 10 6 0.149 69 11 6 0.147 72 12 6 0.159 93 13 6 0.201 95 14 6 0.206 101 15 6 0.216 90 16 6 0.197 80 17 6 0.170 70 18 6 0.151 65 19 6 0.140 61 20 6 0.136 53 21 6 0.115 51 22 6 0.111 52 23 6 0.114 52 24 6 0.114 51 25 6 0.112 54 26 6 0.115 53 27 6 0.115 56 28 6 0.124 66 29 6 0.143 81 30 6 0.186 109 31 6 0.251 55 0 7 0.118 57 1 7 0.129 61 2 7 0.136 67 3 7 0.148 69 4 7 0.149 67 5 7 0.145 68 6 7 0.149 69 7 7 0.149 70 8 7 0.148 67 9 7 0.147 74 10 7 0.158 76 11 7 0.164 87 12 7 0.187 84 13 7 0.183 91 14 7 0.195 100 15 7 0.217 88 16 7 0.188 76 17 7 0.165 69 18 7 0.149 65 19 7 0.139 64 20 7 0.138 58 21 7 0.124 56 22 7 0.122 57 23 7 0.122 55 24 7 0.121 56 25 7 0.119 57 26 7 0.124 57 27 7 0.127 60 28 7 0.132 68 29 7 0.146 80 30 7 0.177 93 31 7 0.204 49 0 8 0.108 52 1 8 0.115 55 2 8 0.125 63 3 8 0.139 64 4 8 0.143 69 5 8 0.150 69 6 8 0.151 72 7 8 0.157 69 8 8 0.155 68 9 8 0.148 71 10 8 0.158 77 11 8 0.171 84 12 8 0.187 80 13 8 0.173 76 14 8 0.164 79 15 8 0.173 77 16 8 0.164 74 17 8 0.161 73 18 8 0.159 71 19 8 0.151 70 20 8 0.151 66 21 8 0.141 60 22 8 0.135 60 23 8 0.131 60 24 8 0.127 57 25 8 0.125 56 26 8 0.123 56 27 8 0.128 60 28 8 0.134 59 29 8 0.133 65 30 8 0.145 73 31 8 0.163 58 0 9 0.125 67 1 9 0.142 61 2 9 0.136 64 3 9 0.138 67 4 9 0.148 65 5 9 0.141 69 6 9 0.149 70 7 9 0.150 69 8 9 0.150 74 9 9 0.161 76 10 9 0.162 76 11 9 0.164 82 12 9 0.180 84 13 9 0.183 87 14 9 0.183 90 15 9 0.192 88 16 9 0.190 84 17 9 0.183 80 18 9 0.175 75 19 9 0.163 71 20 9 0.155 71 21 9 0.150 68 22 9 0.143 61 23 9 0.128 62 24 9 0.132 60 25 9 0.128 55 26 9 0.117 59 27 9 0.126 59 28 9 0.127 63 29 9 0.137 63 30 9 0.135 65 31 9 0.143 80 0 10 0.177 89 1 10 0.199 102 2 10 0.217 97 3 10 0.210 97 4 10 0.214 100 5 10 0.220 83 6 10 0.182 81 7 10 0.173 83 8 10 0.179 85 9 10 0.187 85 10 10 0.184 91 11 10 0.197 93 12 10 0.200 97 13 10 0.209 101 14 10 0.217 102 15 10 0.222 107 16 10 0.232 95 17 10 0.207 91 18 10 0.198 91 19 10 0.201 108 20 10 0.237 96 21 10 0.223 74 22 10 0.160 73 23 10 0.157 69 24 10 0.150 65 25 10 0.143 64 26 10 0.139 61 27 10 0.131 63 28 10 0.138 60 29 10 0.131 59 30 10 0.130 61 31 10 0.133 98 0 11 0.219 126 1 11 0.291 127 2 11 0.271 149 3 11 0.327 170 4 11 0.372 152 5 11 0.333 133 6 11 0.295 100 7 11 0.217 98 8 11 0.216 97 9 11 0.213 98 10 11 0.213 103 11 11 0.224 109 12 11 0.234 114 13 11 0.244 126 14 11 0.268 137 15 11 0.292 153 16 11 0.337 171 17 11 0.438 111 18 11 0.252 110 19 11 0.243 113 20 11 0.286 197 21 11 0.430 104 22 11 0.237 114 23 11 0.256 77 24 11 0.172 73 25 11 0.161 69 26 11 0.151 67 27 11 0.147 67 28 11 0.146 63 29 11 0.139 60 30 11 0.132 56 31 11 0.121 152 0 12 0.361 156 1 12 0.354 154 2 12 0.341 248 3 12 0.718 517 4 12 2.52 214 5 12 0.480 159 6 12 0.343 112 7 12 0.239 109 8 12 0.232 109 9 12 0.236 117 10 12 0.253 125 11 12 0.268 127 12 12 0.271 144 13 12 0.307 168 14 12 0.358 180 15 12 0.385 200 16 12 0.430 376 17 12 0.752 307 18 12 0.610 144 19 12 0.434 360 20 12 0.762 340 21 12 0.708 277 22 12 0.555 226 23 12 0.490 93 24 12 0.211 81 25 12 0.177 79 26 12 0.170 72 27 12 0.155 73 28 12 0.157 68 29 12 0.149 64 30 12 0.139 60 31 12 0.134 215 0 13 0.811 173 1 13 0.575 167 2 13 0.376 290 3 13 0.720 857 4 13 2.75 301 5 13 0.765 181 6 13 0.417 139 7 13 0.296 125 8 13 0.278 148 9 13 0.325 136 10 13 0.298 152 11 13 0.327 168 12 13 0.372 214 13 13 0.474 259 14 13 0.559 276 15 13 0.599 418 16 13 0.903 485 17 13 1.02 467 18 13 0.995 459 19 13 0.995 433 20 13 0.910 417 21 13 0.904 358 22 13 0.765 211 23 13 0.453 96 24 13 0.212 89 25 13 0.193 86 26 13 0.191 90 27 13 0.197 85 28 13 0.188 77 29 13 0.171 75 30 13 0.162 75 31 13 0.164 2272 0 14 4.91

1476 1 14 3.31 362 2 14 2.04 477 3 14 1.42 676 4 14 1.67 481 5 14 1.08 324 6 14 0.799 240 7 14 0.647 235 8 14 0.681 218 9 14 0.566 387 10 14 1.84 299 11 14 0.817 311 12 14 0.855 764 13 14 2.49 757 14 14 1.92

1016 15 14 3.13 614 16 14 1.77 547 17 14 1.62 516 18 14 1.84 519 19 14 1.24 526 20 14 1.17 469 21 14 1.03 430 22 14 0.926 130 23 14 0.363 102 24 14 0.222 95 25 14 0.211 99 26 14 0.216 95 27 14 0.210 86 28 14 0.190 86 29 14 0.187 95 30 14 0.210 133 31 14 0.300 5229 0 15 11.0

5008 1 15 10.7

4524 2 15 10.1

3955 3 15 8.79

3433 4 15 7.40

3167 5 15 6.01

2581 6 15 4.65 865 7 15 3.37 724 8 15 2.27 690 9 15 1.53 680 10 15 1.64 669 11 15 1.48

1017 12 15 2.23 697 13 15 1.82

1577 14 15 3.99

3024 15 15 6.91 676 16 15 1.94 739 17 15 2.01 900 18 15 2.06 608 19 15 1.39 393 20 15 0.940 580 21 15 1.22 553 22 15 1.42 203 23 15 0.482 178 24 15 0.472 184 25 15 1.13 248 26 15 1.13 112 27 15 0.294 97 28 15 0.212 102 29 15 0.228 91 30 15 0.198 80 31 15 0.177 6587 0 16 14.5

6507 1 16 14.1

6595 2 16 14.4

6877 3 16 14.7

6644 4 16 14.3

6468 5 16 13.9

5559 6 16 12.1

5318 7 16 11.4

5112 8 16 11.0

5007 9 16 10.0

4307 10 16 8.58

3420 11 16 6.96

3480 12 16 6.85

2203 13 16 5.38

2518 14 16 6.15

1591 15 16 3.89

1167 16 16 3.07 779 17 16 1.84 751 18 16 2.02 631 19 16 1.64 337 20 16 0.953 697 21 16 1.81

1311 22 16 2.48 497 23 16 1.61 701 24 16 2.58 991 25 16 3.58 371 26 16 1.77 258 27 16 0.656 180 28 16 0.434 186 29 16 0.443 171 30 16 0.716 89 31 16 0.211 6201 0 17 13.4

6628 1 17 14.5

7103 2 17 15.5

7637 3 17 16.6

8047 4 17 17.4

8213 5 17 17.9

8269 6 17 18.3

8528 7 17 18.6

8440 8 17 18.3

8200 9 17 17.8

7601 10 17 16.7

7392 11 17 15.9

7260 12 17 15.6

6642 13 17 14.5

6518 14 17 13.8

6109 15 17 12.6

5493 16 17 11.0

2895 17 17 8.50

2091 18 17 5.88

2091 19 17 4.77

1393 20 17 3.55

1103 21 17 2.78

1118 22 17 2.73 485 23 17 1.24 274 24 17 0.943 404 25 17 1.13 394 26 17 0.994 342 27 17 0.782 331 28 17 0.744 416 29 17 1.09 371 30 17 1.25 270 31 17 0.816 6620 0 18 14.7

7112 1 18 15.8

6716 2 18 15.1

7005 3 18 15.5

7050 4 18 15.8

7482 5 18 16.2

8115 6 18 17.6

8475 7 18 18.6

8869 8 18 19.3

9349 9 18 20.3

10116 10 18 22.0

10716 11 18 23.0

10444 12 18 23.0

10512 13 18 22.7

10022 14 18 21.3

9336 15 18 20.3

8515 16 18 18.9

8831 17 18 19.7

8423 18 18 18.5

8907 19 18 19.4

9094 20 18 19.0

9412 21 18 18.5

9458 22 18 17.5

6592 23 18 15.8

3315 24 18 12.8

1879 25 18 8.98 955 26 18 5.00 552 27 18 2.10 437 28 18 1.17 328 29 18 0.814 234 30 18 0.527 197 31 18 0.675 5609 0 19 12.1

6271 1 19 13.9

6625 2 19 14.3

6948 3 19 14.8

7175 4 19 15.2

7448 5 19 16.2

8117 6 19 17.4

8410 7 19 18.3

9084 8 19 19.7

9181 9 19 19.9

9729 10 19 20.9

10198 11 19 22.0

10811 12 19 23.5

11441 13 19 24.7

11779 14 19 25.6

12365 15 19 27.0

12599 16 19 27.3

12754 17 19 27.9

12235 18 19 26.3

12663 19 19 26.8

11839 20 19 25.1

10633 21 19 23.4

10059 22 19 22.6

9865 23 19 21.4

9667 24 19 21.3

8559 25 19 20.7

8310 26 19 19.7

8353 27 19 19.7

7690 28 19 16.7

5212 29 19 13.0

3345 30 19 9.49

1294 31 19 4.41 4855 0 20 10.6

5371 1 20 11.6

5721 2 20 12.4

5910 3 20 12.9

6146 4 20 13.3

6335 5 20 13.7

6546 6 20 14.1

6985 7 20 15.1

7510 8 20 16.7

7672 9 20 17.0

8183 10 20 17.7

8835 11 20 19.1

9057 12 20 19.5

9328 13 20 20.4

9627 14 20 21.2

10207 15 20 22.5

10363 16 20 22.7

11079 17 20 23.7

10745 18 20 23.3

11271 19 20 24.5

12117 20 20 26.0

12533 21 20 27.3

12863 22 20 28.0

13159 23 20 28.5

12708 24 20 27.6

12480 25 20 26.6

12633 26 20 26.4

11981 27 20 24.3

10298 28 20 20.7

8949 29 20 18.5

7911 30 20 17.0

5327 31 20 12.7 4775 0 21 10.3

5129 1 21 11.2

5364 2 21 11.8

5515 3 21 11.9

5555 4 21 11.8

5863 5 21 12.6

6028 6 21 13.0

6283 7 21 13.8

6401 8 21 14.1

6614 9 21 14.5

6797 10 21 14.7

7060 11 21 15.0

7339 12 21 15.6

7686 13 21 16.6

7957 14 21 17.2

7889 15 21 17.2

8180 16 21 17.9

8472 17 21 18.5

8271 18 21 18.1

8775 19 21 19.0

9412 20 21 20.6

10132 21 21 22.0

10454 22 21 22.5

10493 23 21 22.8

11068 24 21 23.4

10677 25 21 23.1

11201 26 21 23.7

11435 27 21 24.5

11491 28 21 24.4

10526 29 21 22.5

10223 30 21 22.1

9701 31 21 20.6 4356 0 22 9.36

4716 1 22 10.1

4815 2 22 10.3

5015 3 22 11.1

5191 4 22 11.2

4999 5 22 10.9

4937 6 22 10.7

5050 7 22 10.9

5347 8 22 11.8

5491 9 22 12.0

5647 10 22 12.3

5764 11 22 12.5

5864 12 22 12.7

5945 13 22 13.0

6112 14 22 13.3

6096 15 22 13.4

6380 16 22 13.8

6997 17 22 15.1

7048 18 22 15.2

7308 19 22 15.9

7535 20 22 16.2

7533 21 22 16.3

7385 22 22 15.9

7403 23 22 16.1

7426 24 22 16.0

7380 25 22 15.5

7167 26 22 15.8

6620 27 22 15.3

6484 28 22 14.5

6342 29 22 13.8

5696 30 22 12.5

4940 31 22 11.0 3890 0 23 8.54

4080 1 23 9.18

4399 2 23 9.56

4768 3 23 10.3

4922 4 23 10.7

5026 5 23 10.9

5324 6 23 11.4

5775 7 23 12.2

5660 8 23 12.2

5496 9 23 11.9

5427 10 23 11.7

5501 11 23 12.1

5677 12 23 12.3

5511 13 23 11.9

5608 14 23 12.2

6025 15 23 13.2

6139 16 23 13.5

6049 17 23 13.1

5886 18 23 12.7

5881 19 23 12.5

5620 20 23 12.1

5455 21 23 11.8

5490 22 23 12.0

5429 23 23 11.9

5369 24 23 11.8

4782 25 23 10.4

4991 26 23 10.9

5069 27 23 11.1

4498 28 23 9.78

4360 29 23 9.51

3843 30 23 8.44

3333 31 23 7.27 4121 0 24 9.00

4267 1 24 9.26

4565 2 24 9.84

4493 3 24 9.70

4437 4 24 9.63

4507 5 24 9.75

4658 6 24 10.1

4843 7 24 10.6

5140 8 24 11.2

5042 9 24 10.8

4905 10 24 10.8

4976 11 24 11.0

4898 12 24 10.7

4819 13 24 10.4

4973 14 24 10.7

5205 15 24 11.3

5212 16 24 11.2

5236 17 24 11.2

5070 18 24 10.9

4884 19 24 10.5

4330 20 24 9.36

5092 21 24 11.0

4732 22 24 10.2

4812 23 24 10.4

4517 24 24 9.80

3742 25 24 8.11

4119 26 24 8.85

3927 27 24 8.51

3650 28 24 7.93

3325 29 24 7.22

3184 30 24 6.85

2865 31 24 6.18