7 0 1 0.00859 18 1 1 0.0216 49 2 1 0.0601 55 3 1 0.0635 66 4 1 0.0874 61 5 1 0.0933 24 6 1 0.0285 8 7 1 0.00913 15 0 2 0.0172 95 1 2 0.104 91 2 2 0.0994 56 3 2 0.0613 56 4 2 0.0607 67 5 2 0.0796 140 6 2 0.168 19 7 2 0.0222 31 0 3 0.0439 206 1 3 2.41 165 2 3 0.187 147 3 3 0.158 135 4 3 0.147 157 5 3 0.351 261 6 3 0.285 32 7 3 0.0373 47 0 4 0.0755

11253 1 4 11.1

11453 2 4 10.7

11330 3 4 7.15

3561 4 4 3.62 510 5 4 1.67 205 6 4 0.401 26 7 4 0.0321 36 0 5 0.0408

6438 1 5 5.44

9784 2 5 10.3

9838 3 5 10.3

8421 4 5 8.10

2918 5 5 3.94 932 6 5 1.79 15 7 5 0.0164 13 0 6 0.0142 55 1 6 0.124

5621 2 6 4.93

7270 3 6 7.07 705 4 6 1.31 92 5 6 0.967 29 6 6 0.0452 6 7 6 0.00713