60 0 1 -0.122 100 1 1 0.357 149 2 1 0.990 219 3 1 1.85 246 4 1 2.41 211 5 1 2.00 164 6 1 1.44 120 7 1 0.871 47 0 2 0.570 97 1 2 1.14 205 2 2 2.52 461 3 2 6.54 478 4 2 6.07 304 5 2 3.68 195 6 2 2.30 130 7 2 1.53 270 0 3 7.25 228 1 3 6.08 364 2 3 7.90 763 3 3 18.8 696 4 3 8.99 344 5 3 4.21 177 6 3 2.13 116 7 3 1.37 168 0 4 3.11 305 1 4 6.14

1976 2 4 23.2

1659 3 4 19.9 871 4 4 10.6 484 5 4 5.91 304 6 4 3.60 178 7 4 2.28 289 0 5 5.52

1085 1 5 16.4

1764 2 5 20.8

1597 3 5 17.8

1104 4 5 12.9 804 5 5 9.41 566 6 5 6.67 341 7 5 3.45 151 0 6 1.93 164 1 6 2.10 162 2 6 2.03 156 3 6 1.93 140 4 6 1.75 124 5 6 1.56 95 6 6 1.29 44 7 6 0.815