47 0 1 -2.73 54 1 1 -2.49 61 2 1 -2.82 71 3 1 -2.73 79 4 1 -2.36 84 5 1 -2.30 95 6 1 -2.21 105 7 1 -1.99 113 8 1 -1.76 122 9 1 -1.74 133 10 1 -1.52 143 11 1 -1.51 155 12 1 -1.66 170 13 1 -1.18 180 14 1 -1.06 190 15 1 -0.251 190 16 1 0.0553 198 17 1 -0.0258 196 18 1 0.291 197 19 1 0.404 191 20 1 0.274 184 21 1 0.218 179 22 1 0.0622 165 23 1 -0.124 155 24 1 -0.151 148 25 1 -0.0846 145 26 1 -0.512 135 27 1 -0.581 123 28 1 -0.604 116 29 1 -1.02 107 30 1 -0.739 97 31 1 -1.20 54 0 2 0.659 61 1 2 0.730 67 2 2 0.805 76 3 2 0.875 84 4 2 0.997 93 5 2 1.09 103 6 2 1.21 111 7 2 1.33 125 8 2 1.48 135 9 2 1.62 148 10 2 1.78 161 11 2 1.93 178 12 2 2.12 196 13 2 2.32 212 14 2 2.51 222 15 2 2.63 229 16 2 2.69 228 17 2 2.69 228 18 2 2.70 224 19 2 2.64 215 20 2 2.54 206 21 2 2.45 192 22 2 2.29 181 23 2 2.13 172 24 2 2.03 164 25 2 1.95 154 26 2 1.83 145 27 2 1.71 133 28 2 1.58 123 29 2 1.44 112 30 2 1.35 103 31 2 1.21 50 0 3 0.608 57 1 3 0.695 69 2 3 0.808 76 3 3 0.891 88 4 3 1.04 97 5 3 1.15 109 6 3 1.31 120 7 3 1.42 133 8 3 1.57 147 9 3 1.73 164 10 3 1.95 185 11 3 2.21 205 12 3 2.45 226 13 3 2.66 250 14 3 2.95 262 15 3 3.09 267 16 3 3.16 271 17 3 3.17 260 18 3 3.06 257 19 3 3.03 241 20 3 2.86 229 21 3 2.72 214 22 3 2.53 204 23 3 2.41 191 24 3 2.25 180 25 3 2.12 166 26 3 1.95 158 27 3 1.84 141 28 3 1.64 130 29 3 1.52 119 30 3 1.41 105 31 3 1.23 38 0 4 0.488 43 1 4 0.527 67 2 4 0.817 75 3 4 0.908 87 4 4 1.01 100 5 4 1.17 113 6 4 1.35 128 7 4 1.51 143 8 4 1.69 160 9 4 1.89 179 10 4 2.11 205 11 4 2.42 235 12 4 2.79 263 13 4 3.11 291 14 4 3.43 313 15 4 3.70 321 16 4 3.78 318 17 4 3.76 307 18 4 3.61 292 19 4 3.47 274 20 4 3.25 254 21 4 3.02 236 22 4 2.79 223 23 4 2.62 207 24 4 2.44 190 25 4 2.25 172 26 4 2.06 162 27 4 1.91 149 28 4 1.74 134 29 4 1.58 120 30 4 1.45 112 31 4 1.33 23 0 5 0.287 31 1 5 0.379 65 2 5 0.769 75 3 5 0.868 86 4 5 1.00 100 5 5 1.19 113 6 5 1.33 128 7 5 1.51 149 8 5 1.76 168 9 5 1.99 197 10 5 2.31 226 11 5 2.67 267 12 5 3.16 310 13 5 3.62 352 14 5 4.16 377 15 5 4.46 387 16 5 4.53 376 17 5 4.42 353 18 5 4.17 337 19 5 3.98 305 20 5 3.59 281 21 5 3.29 255 22 5 2.99 235 23 5 2.75 216 24 5 2.55 197 25 5 2.33 182 26 5 2.14 164 27 5 1.95 149 28 5 1.76 134 29 5 1.59 117 30 5 1.37 112 31 5 1.31 26 0 6 0.307 31 1 6 0.374 47 2 6 0.572 56 3 6 0.678 83 4 6 0.969 102 5 6 1.20 120 6 6 1.38 134 7 6 1.57 154 8 6 1.81 183 9 6 2.15 214 10 6 2.52 264 11 6 3.11 323 12 6 3.80 391 13 6 4.60 447 14 6 5.27 481 15 6 5.69 485 16 6 5.72 460 17 6 5.41 425 18 6 4.98 389 19 6 4.59 351 20 6 4.10 310 21 6 3.66 274 22 6 3.24 246 23 6 2.90 225 24 6 2.63 207 25 6 2.42 185 26 6 2.20 169 27 6 1.98 155 28 6 1.83 139 29 6 1.62 122 30 6 1.47 111 31 6 1.27 34 0 7 0.413 40 1 7 0.497 44 2 7 0.544 45 3 7 0.553 72 4 7 0.865 76 5 7 0.907 99 6 7 1.15 128 7 7 1.46 158 8 7 1.88 193 9 7 2.27 234 10 7 2.79 303 11 7 3.59 404 12 7 4.80 532 13 7 6.35 630 14 7 7.52 676 15 7 8.00 645 16 7 7.62 589 17 7 6.94 519 18 7 6.13 452 19 7 5.32 400 20 7 4.71 348 21 7 4.12 303 22 7 3.57 263 23 7 3.12 233 24 7 2.75 207 25 7 2.45 181 26 7 2.15 163 27 7 1.92 152 28 7 1.81 140 29 7 1.64 124 30 7 1.46 112 31 7 1.32 57 0 8 0.688 62 1 8 0.735 61 2 8 0.740 61 3 8 0.718 65 4 8 0.778 63 5 8 0.787 74 6 8 0.880 112 7 8 1.34 168 8 8 1.98 205 9 8 2.39 251 10 8 2.96 351 11 8 4.09 537 12 8 6.57 876 13 8 10.8

1077 14 8 13.2

1044 15 8 12.6 901 16 8 10.7 757 17 8 8.93 631 18 8 7.43 525 19 8 6.22 446 20 8 5.23 379 21 8 4.47 324 22 8 3.80 276 23 8 3.26 241 24 8 2.84 213 25 8 2.52 180 26 8 2.12 162 27 8 1.90 144 28 8 1.68 133 29 8 1.54 127 30 8 1.49 112 31 8 1.33 93 0 9 1.06 109 1 9 1.27 119 2 9 1.36 99 3 9 1.18 97 4 9 1.14 102 5 9 1.18 107 6 9 1.24 133 7 9 1.57 190 8 9 2.22 216 9 9 2.53 256 10 9 3.01 380 11 9 4.53 869 12 9 13.1

2562 13 9 40.8

2898 14 9 42.4

1663 15 9 19.0

1158 16 9 11.9 959 17 9 11.3 741 18 9 8.75 591 19 9 6.93 477 20 9 5.58 398 21 9 4.66 334 22 9 3.94 285 23 9 3.35 241 24 9 2.84 212 25 9 2.46 180 26 9 2.12 156 27 9 1.83 142 28 9 1.67 123 29 9 1.45 117 30 9 1.36 105 31 9 1.22 162 0 10 1.97 224 1 10 2.71 225 2 10 2.72 181 3 10 2.15 153 4 10 1.82 155 5 10 1.82 169 6 10 1.98 211 7 10 2.49 281 8 10 3.37 331 9 10 6.63 312 10 10 4.22 405 11 10 7.90

1758 12 10 27.8

2851 13 10 42.7

5149 14 10 64.1 459 15 10 16.3 380 16 10 7.98

1137 17 10 13.5 820 18 10 9.66 617 19 10 7.26 483 20 10 5.68 393 21 10 4.59 316 22 10 3.75 268 23 10 3.15 220 24 10 2.61 197 25 10 2.31 177 26 10 2.08 154 27 10 1.82 137 28 10 1.61 122 29 10 1.43 113 30 10 1.34 103 31 10 1.21 293 0 11 3.52 527 1 11 7.29 606 2 11 8.32 380 3 11 4.64 276 4 11 3.27 273 5 11 3.25 296 6 11 3.52 395 7 11 5.83 749 8 11 19.2

1848 9 11 30.0 405 10 11 5.04 305 11 11 3.61 273 12 11 4.10 355 13 11 7.19 252 14 11 7.92 230 15 11 4.32 534 16 11 11.9 831 17 11 9.97 634 18 11 7.37 510 19 11 6.05 421 20 11 4.95 349 21 11 4.09 283 22 11 3.34 229 23 11 2.66 184 24 11 2.18 161 25 11 1.92 162 26 11 1.89 148 27 11 1.77 133 28 11 1.58 118 29 11 1.41 106 30 11 1.24 98 31 11 1.16 385 0 12 4.51

1412 1 12 29.5

3542 2 12 41.3 756 3 12 12.9 671 4 12 13.8 929 5 12 17.8 670 6 12 12.4

1920 7 12 29.7 709 8 12 13.3 566 9 12 7.79 482 10 12 8.53 389 11 12 8.86 299 12 12 7.62 211 13 12 4.63 172 14 12 2.93 179 15 12 2.71 193 16 12 2.96 749 17 12 9.99 705 18 12 10.3 594 19 12 8.15 467 20 12 6.11 380 21 12 4.70 306 22 12 3.67 272 23 12 3.14 200 24 12 2.45 170 25 12 2.00 168 26 12 2.02 144 27 12 1.69 133 28 12 1.56 124 29 12 1.45 109 30 12 1.29 74 31 12 0.912 282 0 13 3.41 545 1 13 7.55 725 2 13 10.6 533 3 13 7.63 503 4 13 9.74 473 5 13 7.91 581 6 13 11.9 461 7 13 5.86 436 8 13 5.39 839 9 13 12.4

1648 10 13 20.4

1984 11 13 22.5

1887 12 13 20.6

1591 13 13 17.3

1213 14 13 14.0 964 15 13 11.4 787 16 13 9.38 722 17 13 8.94 627 18 13 8.31 507 19 13 6.99 440 20 13 6.07 414 21 13 5.26 375 22 13 4.62 327 23 13 3.87 308 24 13 3.63 272 25 13 3.15 191 26 13 2.25 155 27 13 1.80 163 28 13 1.92 158 29 13 1.86 148 30 13 1.75 130 31 13 1.54 164 0 14 1.96 229 1 14 2.73 264 2 14 3.19 241 3 14 2.84 221 4 14 2.60 233 5 14 2.76 246 6 14 2.91 306 7 14 3.75 759 8 14 10.4

1674 9 14 21.4

2032 10 14 25.1

2262 11 14 27.8

1914 12 14 22.1

1716 13 14 20.2

1502 14 14 17.5

1243 15 14 14.6

1054 16 14 12.4 904 17 14 10.6 779 18 14 9.15 622 19 14 7.32 509 20 14 6.13 443 21 14 5.23 394 22 14 4.66 351 23 14 4.12 287 24 14 3.44 258 25 14 3.06 233 26 14 2.74 195 27 14 2.30 141 28 14 1.69 139 29 14 1.64 140 30 14 1.66 147 31 14 1.75 96 0 15 1.15 123 1 15 1.45 143 2 15 1.69 143 3 15 1.68 132 4 15 1.58 173 5 15 2.08 266 6 15 3.44 655 7 15 10.8

1507 8 15 20.6

1954 9 15 25.1

2420 10 15 30.0

2330 11 15 28.8

1997 12 15 24.9

1844 13 15 22.4

1632 14 15 19.6

1351 15 15 16.2

1117 16 15 13.4 963 17 15 11.5 844 18 15 10.0 745 19 15 8.72 653 20 15 7.75 589 21 15 6.88 504 22 15 5.83 445 23 15 5.28 398 24 15 4.69 374 25 15 4.40 339 26 15 4.01 313 27 15 3.69 289 28 15 3.37 281 29 15 3.27 240 30 15 2.76 173 31 15 2.21 59 0 16 0.702 74 1 16 0.899 83 2 16 1.01 107 3 16 1.30 120 4 16 1.56 226 5 16 2.90 695 6 16 8.84

1489 7 16 20.1

1795 8 16 21.7

2641 9 16 31.8

2907 10 16 34.9

2769 11 16 33.2

2519 12 16 29.6

2245 13 16 24.9

1956 14 16 23.1

1649 15 16 19.4

1444 16 16 17.2

1197 17 16 14.0

1010 18 16 12.0 853 19 16 10.0 741 20 16 8.70 651 21 16 7.60 576 22 16 6.75 499 23 16 5.80 459 24 16 5.47 411 25 16 4.80 344 26 16 4.06 338 27 16 4.05 309 28 16 3.68 290 29 16 3.42 249 30 16 2.99 31 31 16 0.966 40 0 17 0.509 63 1 17 0.831 114 2 17 1.36 156 3 17 1.93 360 4 17 6.44 781 5 17 12.1

1200 6 17 16.4

1512 7 17 18.7

1888 8 17 22.1

1941 9 17 23.2

1951 10 17 23.0

1948 11 17 22.7

1802 12 17 21.3

1696 13 17 20.0

1612 14 17 18.9

1444 15 17 16.8

1295 16 17 15.1

1077 17 17 11.7

1014 18 17 11.8 922 19 17 10.9 820 20 17 9.69 816 21 17 9.53 649 22 17 7.55 573 23 17 6.78 553 24 17 6.54 436 25 17 4.74 431 26 17 5.05 369 27 17 4.27 367 28 17 4.32 300 29 17 3.54 257 30 17 2.82 10 31 17 0.155 118 0 18 1.35 137 1 18 1.88 298 2 18 5.26 727 3 18 11.6

1321 4 18 17.7

1614 5 18 21.1

1935 6 18 24.8

2229 7 18 27.4

2350 8 18 29.4

2375 9 18 30.1

2339 10 18 28.7

2279 11 18 27.4

2105 12 18 25.2

1965 13 18 23.7

1873 14 18 22.2

1775 15 18 21.1

1601 16 18 19.1

1423 17 18 15.5

1255 18 18 14.9

1227 19 18 14.2

1098 20 18 12.9

1028 21 18 12.0 928 22 18 11.0 840 23 18 9.90 756 24 18 8.91 687 25 18 7.97 637 26 18 7.51 563 27 18 6.70 511 28 18 6.04 444 29 18 5.23 105 30 18 2.36 12 31 18 0.175 317 0 19 4.11 542 1 19 7.02

1287 2 19 15.3

1562 3 19 20.1

1207 4 19 19.9

1408 5 19 23.4

1493 6 19 24.2

1636 7 19 25.2

1568 8 19 25.5

1620 9 19 24.1

1642 10 19 23.3

1876 11 19 23.4

1771 12 19 22.4

1673 13 19 21.4

1596 14 19 20.1

1555 15 19 19.1

1475 16 19 17.9

1411 17 19 16.8

1305 18 19 15.6

1133 19 19 13.4

1080 20 19 12.9

1009 21 19 11.8 924 22 19 10.9 867 23 19 10.2 789 24 19 9.28 731 25 19 8.51 710 26 19 8.40 575 27 19 6.80 530 28 19 6.19 498 29 19 5.82 55 30 19 1.87 25 31 19 0.444 291 0 20 3.59 327 1 20 3.84 413 2 20 5.12 384 3 20 4.64 409 4 20 5.37 485 5 20 6.10 562 6 20 6.79 515 7 20 6.65 531 8 20 6.84 593 9 20 7.29 616 10 20 7.74 651 11 20 7.71 707 12 20 8.46 736 13 20 8.18 671 14 20 7.78 667 15 20 7.73 684 16 20 7.70 659 17 20 7.47 637 18 20 7.32 614 19 20 6.91 544 20 20 6.60 563 21 20 6.57 546 22 20 6.24 511 23 20 5.96 501 24 20 5.85 476 25 20 5.34 470 26 20 5.39 456 27 20 5.42 459 28 20 5.28 428 29 20 4.93 405 30 20 4.58 52 31 20 1.39 176 0 21 2.10 207 1 21 2.54 235 2 21 2.80 251 3 21 2.99 242 4 21 2.99 244 5 21 2.97 281 6 21 3.37 300 7 21 3.58 262 8 21 3.09 252 9 21 3.09 248 10 21 2.98 255 11 21 3.02 257 12 21 3.08 244 13 21 2.88 235 14 21 2.76 221 15 21 2.63 223 16 21 2.63 225 17 21 2.68 219 18 21 2.62 233 19 21 2.76 217 20 21 2.61 204 21 21 2.41 203 22 21 2.44 195 23 21 2.33 202 24 21 2.40 211 25 21 2.50 205 26 21 2.42 205 27 21 2.29 192 28 21 2.16 184 29 21 2.06 165 30 21 1.95 71 31 21 1.34 161 0 22 1.89 165 1 22 2.04 196 2 22 2.55 204 3 22 2.60 197 4 22 2.62 166 5 22 1.99 177 6 22 2.15 195 7 22 2.33 219 8 22 2.59 207 9 22 2.47 190 10 22 2.23 180 11 22 2.14 171 12 22 2.03 191 13 22 2.26 200 14 22 2.34 178 15 22 2.10 167 16 22 2.01 164 17 22 1.97 165 18 22 1.97 155 19 22 1.82 145 20 22 1.72 133 21 22 1.58 135 22 22 1.60 132 23 22 1.55 134 24 22 1.58 132 25 22 1.56 111 26 22 1.26 37 27 22 0.557 31 28 22 0.545 28 29 22 0.476 46 30 22 0.623 57 31 22 0.752 105 0 23 1.26 134 1 23 1.61 142 2 23 1.86 131 3 23 1.73 151 4 23 1.92 152 5 23 1.87 136 6 23 1.61 131 7 23 1.57 127 8 23 1.53 139 9 23 1.64 135 10 23 1.61 131 11 23 1.58 132 12 23 1.57 133 13 23 1.56 135 14 23 1.58 135 15 23 1.60 125 16 23 1.47 118 17 23 1.39 111 18 23 1.30 111 19 23 1.32 105 20 23 1.27 100 21 23 1.19 102 22 23 1.19 98 23 23 1.17 92 24 23 1.08 86 25 23 1.05 61 26 23 0.814 42 27 23 0.552 38 28 23 0.526 31 29 23 0.436 27 30 23 0.358 27 31 23 0.401 83 0 24 0.978 91 1 24 1.13 111 2 24 1.40 115 3 24 1.41 91 4 24 1.08 85 5 24 1.06 100 6 24 1.26 103 7 24 1.26 100 8 24 1.19 96 9 24 1.14 89 10 24 1.07 93 11 24 1.14 100 12 24 1.19 100 13 24 1.19 96 14 24 1.14 88 15 24 1.03 89 16 24 1.05 87 17 24 1.01 88 18 24 1.04 84 19 24 1.01 88 20 24 1.05 87 21 24 1.03 76 22 24 0.907 68 23 24 0.812 68 24 24 0.830 57 25 24 0.667 45 26 24 0.559 39 27 24 0.472 34 28 24 0.444 31 29 24 0.369 27 30 24 0.332 22 31 24 0.269