8 0 1 0.00357 8 1 1 0.00364 8 2 1 0.00317 8 3 1 0.00455 8 4 1 0.00313 8 5 1 0.00418 4 6 1 0.00253 8 7 1 0.00399 8 8 1 0.00476 8 9 1 0.00378 8 10 1 0.00411 8 11 1 0.00518 12 12 1 0.00614 16 13 1 0.00744 12 14 1 0.00847 8 15 1 0.00529 12 16 1 0.00519 8 17 1 0.00525 12 18 1 0.00550 16 19 1 0.00848 16 20 1 0.00875 20 21 1 0.00915 20 22 1 0.0100 20 23 1 0.0107 20 24 1 0.0106 20 25 1 0.00955 20 26 1 0.0111 24 27 1 0.0113 20 28 1 0.0106 24 29 1 0.0125 28 30 1 0.0140 28 31 1 0.0137 8 0 2 0.00393 12 1 2 0.00583 12 2 2 0.00606 12 3 2 0.00472 12 4 2 0.00630 8 5 2 0.00398 12 6 2 0.00660 20 7 2 0.00956 16 8 2 0.00852 12 9 2 0.00613 16 10 2 0.00758 20 11 2 0.0102 24 12 2 0.0119 20 13 2 0.0112 20 14 2 0.0117 16 15 2 0.00894 20 16 2 0.0102 16 17 2 0.00936 20 18 2 0.00914 20 19 2 0.00970 20 20 2 0.0105 20 21 2 0.0114 20 22 2 0.0102 24 23 2 0.0121 24 24 2 0.0120 20 25 2 0.0116 24 26 2 0.0110 24 27 2 0.0122 28 28 2 0.0146 24 29 2 0.0131 28 30 2 0.0144 32 31 2 0.0155 8 0 3 0.00429 8 1 3 0.00327 16 2 3 0.00728 16 3 3 0.00705 8 4 3 0.00371 8 5 3 0.00429 24 6 3 0.0121 24 7 3 0.0123 24 8 3 0.0117 24 9 3 0.0113 20 10 3 0.0110 24 11 3 0.0118 20 12 3 0.0108 24 13 3 0.0135 24 14 3 0.0111 24 15 3 0.0112 20 16 3 0.0113 24 17 3 0.0109 24 18 3 0.0125 20 19 3 0.00964 24 20 3 0.0121 20 21 3 0.0109 24 22 3 0.0115 24 23 3 0.0118 20 24 3 0.0119 20 25 3 0.0107 20 26 3 0.0107 20 27 3 0.0103 24 28 3 0.0110 24 29 3 0.0128 28 30 3 0.0137 32 31 3 0.0152 12 0 4 0.00580 8 1 4 0.00456 12 2 4 0.00388 12 3 4 0.00412 20 4 4 0.00929 24 5 4 0.0122 24 6 4 0.0131 28 7 4 0.0144 28 8 4 0.0126 24 9 4 0.0132 24 10 4 0.0115 20 11 4 0.00956 24 12 4 0.0123 24 13 4 0.0124 20 14 4 0.0112 20 15 4 0.0111 28 16 4 0.0129 24 17 4 0.0109 24 18 4 0.0109 24 19 4 0.0130 20 20 4 0.00937 20 21 4 0.0102 20 22 4 0.00956 20 23 4 0.00908 20 24 4 0.00839 16 25 4 0.00660 20 26 4 0.0106 12 27 4 0.00573 12 28 4 0.00660 12 29 4 0.00663 20 30 4 0.00990 16 31 4 0.00878 12 0 5 0.00618 4 1 5 0.00158 8 2 5 0.00390 16 3 5 0.00722 24 4 5 0.0102 24 5 5 0.0110 28 6 5 0.0129 24 7 5 0.0118 24 8 5 0.0103 20 9 5 0.00958 20 10 5 0.00964 16 11 5 0.00849 20 12 5 0.00995 20 13 5 0.00965 16 14 5 0.00767 20 15 5 0.00995 20 16 5 0.00825 20 17 5 0.00879 16 18 5 0.00863 16 19 5 0.00781 16 20 5 0.00806 20 21 5 0.00922 20 22 5 0.00962 8 23 5 0.00333 8 24 5 0.00294 4 25 5 0.00164 8 26 5 0.00506 8 27 5 0.00392 8 28 5 0.00265 8 29 5 0.00344 4 30 5 0.00188 4 31 5 6.13E-4 16 0 6 0.00804 8 1 6 0.00420 8 2 6 0.00239 12 3 6 0.00563 20 4 6 0.00989 12 5 6 0.00761 16 6 6 0.00771 16 7 6 0.00663 20 8 6 0.00882 16 9 6 0.00810 24 10 6 0.0130 16 11 6 0.00828 28 12 6 0.0144 20 13 6 0.0108 16 14 6 0.00882 16 15 6 0.00821 16 16 6 0.00819 16 17 6 0.00803 20 18 6 0.00920 16 19 6 0.00968 16 20 6 0.00819 16 21 6 0.00788 20 22 6 0.00870 4 23 6 0.00300 8 24 6 0.00292 8 25 6 0.00599 44 26 6 0.0210 36 27 6 0.0179 40 28 6 0.0203 28 29 6 0.0140 28 30 6 0.0129 20 31 6 0.0106 0 0 7 2.12E-4 0 1 7 2.40E-4 4 2 7 0.00106 4 3 7 0.00117 4 4 7 3.63E-4 4 5 7 6.84E-4 4 6 7 0.00285 4 7 7 0.00188 0 8 7 4.48E-4 0 9 7 2.10E-4 8 10 7 0.00412 4 11 7 0.00123 16 12 7 0.00829 28 13 7 0.0901 12 14 7 0.00600 12 15 7 0.00515 16 16 7 0.00718 20 17 7 0.0108 28 18 7 0.0126 24 19 7 0.0117 24 20 7 0.0114 20 21 7 0.00970 12 22 7 0.00957 4 23 7 0.00124 4 24 7 0.00184 24 25 7 0.0160 40 26 7 0.0230 48 27 7 0.103 56 28 7 0.109 32 29 7 0.0172 32 30 7 0.0158 32 31 7 0.0311 0 0 8 8.97E-4 4 1 8 9.53E-4 0 2 8 1.74E-5 0 3 8 -8.83E-4 4 4 8 4.72E-4 0 5 8 3.03E-4 4 6 8 0.00199 4 7 8 6.41E-4 4 8 8 0.00272 12 9 8 0.00572 24 10 8 0.0122 28 11 8 0.0135 36 12 8 0.0200 40 13 8 0.0204 44 14 8 0.0224 44 15 8 0.0226 44 16 8 0.0231 40 17 8 0.0207 36 18 8 0.0188 40 19 8 0.0193 40 20 8 0.0194 36 21 8 0.0176 28 22 8 0.0129 8 23 8 0.00420 8 24 8 0.00287 72 25 8 0.0377 76 26 8 0.0411 36 27 8 0.0255 36 28 8 0.0213 32 29 8 0.0160 48 30 8 0.0264 52 31 8 0.0264 4 0 9 8.37E-4 0 1 9 2.12E-5 8 2 9 0.00270 12 3 9 0.00579 12 4 9 0.00747 20 5 9 0.0110 32 6 9 0.0152 40 7 9 0.0215 52 8 9 0.0298 60 9 9 0.0313 68 10 9 0.0355 68 11 9 0.0340 68 12 9 0.0346 80 13 9 0.0394 88 14 9 0.0457 88 15 9 0.0447 92 16 9 0.0455 88 17 9 0.0457 104 18 9 0.0523 112 19 9 0.0563 108 20 9 0.0545 96 21 9 0.0495 88 22 9 0.0458 76 23 9 0.0385 64 24 9 0.0324 60 25 9 0.0320 60 26 9 0.0306 68 27 9 0.0332 56 28 9 0.0293 32 29 9 0.0183 64 30 9 0.0324 80 31 9 0.0403 32 0 10 0.0158 36 1 10 0.0184 48 2 10 0.0255 56 3 10 0.0291 56 4 10 0.0284 56 5 10 0.0294 76 6 10 0.0378 80 7 10 0.0409 80 8 10 0.0414 88 9 10 0.0453 96 10 10 0.0500 100 11 10 0.0514 104 12 10 0.0544 108 13 10 0.0544 108 14 10 0.0548 104 15 10 0.0539 116 16 10 0.0586 116 17 10 0.0606 132 18 10 0.0680 144 19 10 0.0734 124 20 10 0.0636 116 21 10 0.0591 112 22 10 0.0566 124 23 10 0.0628 116 24 10 0.0597 112 25 10 0.0569 104 26 10 0.0532 108 27 10 0.0550 100 28 10 0.0514 100 29 10 0.0510 96 30 10 0.0487 100 31 10 0.0504 64 0 11 0.0319 76 1 11 0.0375 80 2 11 0.0417 88 3 11 0.0451 92 4 11 0.0461 104 5 11 0.0527 108 6 11 0.0551 112 7 11 0.0568 120 8 11 0.0621 128 9 11 0.0659 128 10 11 0.0658 128 11 11 0.0665 124 12 11 0.0644 128 13 11 0.0669 128 14 11 0.0658 132 15 11 0.0681 140 16 11 0.0721 136 17 11 0.0714 152 18 11 0.0788 148 19 11 0.0778 144 20 11 0.0752 140 21 11 0.0737 128 22 11 0.0651 120 23 11 0.0634 132 24 11 0.0682 132 25 11 0.0680 124 26 11 0.0652 120 27 11 0.0621 112 28 11 0.0576 104 29 11 0.0533 100 30 11 0.0515 92 31 11 0.0453 48 0 12 0.0260 80 1 12 0.0404 96 2 12 0.0491 100 3 12 0.0511 108 4 12 0.0555 116 5 12 0.0587 116 6 12 0.0588 124 7 12 0.0649 128 8 12 0.0652 132 9 12 0.0689 136 10 12 0.0704 136 11 12 0.0702 136 12 12 0.0697 144 13 12 0.0739 144 14 12 0.0752 156 15 12 0.0821 168 16 12 0.0871 156 17 12 0.0823 156 18 12 0.0807 172 19 12 0.0901 148 20 12 0.0775 156 21 12 0.0818 152 22 12 0.0796 160 23 12 0.0835 148 24 12 0.0769 144 25 12 0.0752 136 26 12 0.0706 128 27 12 0.0671 132 28 12 0.0685 124 29 12 0.0641 116 30 12 0.0587 104 31 12 0.0527 96 0 13 0.0484 100 1 13 0.0514 104 2 13 0.0531 108 3 13 0.0570 108 4 13 0.0580 116 5 13 0.0598 116 6 13 0.0603 120 7 13 0.0616 136 8 13 0.0702 144 9 13 0.0755 152 10 13 0.0774 152 11 13 0.0808 160 12 13 0.0826 164 13 13 0.0858 156 14 13 0.0828 176 15 13 0.0931 184 16 13 0.0966 184 17 13 0.0980 172 18 13 0.0925 168 19 13 0.0883 160 20 13 0.0845 164 21 13 0.0865 168 22 13 0.0878 160 23 13 0.0842 160 24 13 0.0860 160 25 13 0.0847 156 26 13 0.0830 140 27 13 0.0725 140 28 13 0.0726 140 29 13 0.0731 124 30 13 0.0665 120 31 13 0.0630 96 0 14 0.0515 104 1 14 0.0525 116 2 14 0.0587 112 3 14 0.0593 108 4 14 0.0553 104 5 14 0.0531 108 6 14 0.0569 116 7 14 0.0598 120 8 14 0.0624 140 9 14 0.0739 152 10 14 0.0792 156 11 14 0.0814 164 12 14 0.0860 176 13 14 0.0917 168 14 14 0.0858 172 15 14 0.0896 176 16 14 0.0939 176 17 14 0.0939 176 18 14 0.0925 108 19 14 0.0565 140 20 14 0.0746 132 21 14 0.0695 160 22 14 0.0837 148 23 14 0.0784 164 24 14 0.0853 160 25 14 0.0834 164 26 14 0.0884 156 27 14 0.0824 144 28 14 0.0762 148 29 14 0.0782 140 30 14 0.0729 124 31 14 0.0650 92 0 15 0.0460 100 1 15 0.0507 104 2 15 0.0544 100 3 15 0.0516 100 4 15 0.0506 104 5 15 0.0534 108 6 15 0.0561 112 7 15 0.0591 124 8 15 0.0651 144 9 15 0.0762 136 10 15 0.0711 136 11 15 0.0718 148 12 15 0.0766 168 13 15 0.0884 96 14 15 0.0550 80 15 15 0.0468 152 16 15 0.0796 172 17 15 0.0898 168 18 15 0.0886 92 19 15 0.0477 68 20 15 0.0367 76 21 15 0.0407 80 22 15 0.0471 144 23 15 0.0726 140 24 15 0.0727 160 25 15 0.0828 156 26 15 0.0812 160 27 15 0.0831 144 28 15 0.0747 136 29 15 0.0712 128 30 15 0.0671 128 31 15 0.0655 84 0 16 0.0436 80 1 16 0.0432 84 2 16 0.0430 92 3 16 0.0465 92 4 16 0.0476 96 5 16 0.0499 100 6 16 0.0511 112 7 16 0.0591 136 8 16 0.0702 136 9 16 0.0724 128 10 16 0.0657 132 11 16 0.0684 160 12 16 0.0864 116 13 16 0.0601 64 14 16 0.0323 60 15 16 0.0319 104 16 16 0.0548 148 17 16 0.0783 176 18 16 0.0935 116 19 16 0.0632 64 20 16 0.0318 52 21 16 0.0280 44 22 16 0.0229 48 23 16 0.0277 124 24 16 0.0641 140 25 16 0.0739 160 26 16 0.0846 156 27 16 0.0834 144 28 16 0.0766 132 29 16 0.0672 136 30 16 0.0704 124 31 16 0.0634 64 0 17 0.0332 64 1 17 0.0342 68 2 17 0.0353 72 3 17 0.0376 80 4 17 0.0400 88 5 17 0.0453 108 6 17 0.0570 120 7 17 0.0651 124 8 17 0.0660 124 9 17 0.0669 136 10 17 0.0703 144 11 17 0.0742 160 12 17 0.0851 112 13 17 0.0611 56 14 17 0.0295 60 15 17 0.0304 132 16 17 0.0676 148 17 17 0.0777 152 18 17 0.0802 136 19 17 0.0705 60 20 17 0.0323 44 21 17 0.0232 48 22 17 0.0255 44 23 17 0.0229 56 24 17 0.0323 128 25 17 0.0684 140 26 17 0.0729 148 27 17 0.0775 136 28 17 0.0709 132 29 17 0.0694 128 30 17 0.0659 132 31 17 0.0689 68 0 18 0.0353 72 1 18 0.0369 76 2 18 0.0401 80 3 18 0.0411 92 4 18 0.0483 108 5 18 0.0542 108 6 18 0.0575 120 7 18 0.0628 132 8 18 0.0707 128 9 18 0.0680 136 10 18 0.0719 136 11 18 0.0707 152 12 18 0.0810 112 13 18 0.0602 56 14 18 0.0289 56 15 18 0.0290 104 16 18 0.0530 120 17 18 0.0650 136 18 18 0.0714 164 19 18 0.0894 84 20 18 0.0456 52 21 18 0.0258 48 22 18 0.0246 56 23 18 0.0307 44 24 18 0.0230 64 25 18 0.0342 124 26 18 0.0643 128 27 18 0.0660 128 28 18 0.0680 132 29 18 0.0679 116 30 18 0.0615 124 31 18 0.0648 76 0 19 0.0391 84 1 19 0.0428 88 2 19 0.0436 100 3 19 0.0525 112 4 19 0.0595 120 5 19 0.0614 124 6 19 0.0644 136 7 19 0.0723 144 8 19 0.0782 132 9 19 0.0690 132 10 19 0.0699 152 11 19 0.0799 156 12 19 0.0820 84 13 19 0.0479 52 14 19 0.0283 56 15 19 0.0282 76 16 19 0.0416 120 17 19 0.0633 148 18 19 0.0795 168 19 19 0.0879 152 20 19 0.0811 68 21 19 0.0420 48 22 19 0.0252 64 23 19 0.0340 56 24 19 0.0322 48 25 19 0.0250 52 26 19 0.0288 108 27 19 0.0570 120 28 19 0.0621 128 29 19 0.0681 124 30 19 0.0626 124 31 19 0.0651 80 0 20 0.0411 80 1 20 0.0420 92 2 20 0.0463 96 3 20 0.0516 112 4 20 0.0600 120 5 20 0.0649 136 6 20 0.0742 132 7 20 0.0689 124 8 20 0.0646 132 9 20 0.0707 140 10 20 0.0741 144 11 20 0.0779 160 12 20 0.0846 80 13 20 0.0481 52 14 20 0.0277 52 15 20 0.0265 116 16 20 0.0607 124 17 20 0.0642 140 18 20 0.0718 140 19 20 0.0746 140 20 20 0.0741 128 21 20 0.0669 60 22 20 0.0316 52 23 20 0.0253 92 24 20 0.0472 52 25 20 0.0289 44 26 20 0.0222 48 27 20 0.0269 104 28 20 0.0524 120 29 20 0.0633 116 30 20 0.0596 108 31 20 0.0567 76 0 21 0.0393 76 1 21 0.0405 96 2 21 0.0501 100 3 21 0.0526 112 4 21 0.0611 112 5 21 0.0605 124 6 21 0.0655 116 7 21 0.0630 128 8 21 0.0678 128 9 21 0.0692 152 10 21 0.0790 136 11 21 0.0721 124 12 21 0.0665 64 13 21 0.0363 48 14 21 0.0265 40 15 21 0.0225 88 16 21 0.0467 120 17 21 0.0621 132 18 21 0.0697 128 19 21 0.0677 140 20 21 0.0739 136 21 21 0.0718 84 22 21 0.0459 60 23 21 0.0327 56 24 21 0.0327 92 25 21 0.0487 56 26 21 0.0292 48 27 21 0.0244 56 28 21 0.0320 104 29 21 0.0550 108 30 21 0.0567 112 31 21 0.0589 72 0 22 0.0377 88 1 22 0.0464 108 2 22 0.0594 104 3 22 0.0549 92 4 22 0.0503 92 5 22 0.0483 104 6 22 0.0548 120 7 22 0.0645 124 8 22 0.0679 132 9 22 0.0716 124 10 22 0.0664 124 11 22 0.0658 120 12 22 0.0614 52 13 22 0.0264 60 14 22 0.0321 40 15 22 0.0210 60 16 22 0.0347 112 17 22 0.0602 124 18 22 0.0663 148 19 22 0.0829 144 20 22 0.0801 132 21 22 0.0715 116 22 22 0.0628 64 23 22 0.0348 52 24 22 0.0295 68 25 22 0.0372 100 26 22 0.0535 52 27 22 0.0279 40 28 22 0.0219 56 29 22 0.0328 100 30 22 0.0530 100 31 22 0.0539 88 0 23 0.0465 76 1 23 0.0411 108 2 23 0.0596 92 3 23 0.0499 80 4 23 0.0427 96 5 23 0.0526 104 6 23 0.0580 108 7 23 0.0570 116 8 23 0.0604 112 9 23 0.0595 112 10 23 0.0588 108 11 23 0.0564 96 12 23 0.0491 48 13 23 0.0255 64 14 23 0.0348 36 15 23 0.0182 52 16 23 0.0262 112 17 23 0.0589 116 18 23 0.0591 124 19 23 0.0636 124 20 23 0.0652 112 21 23 0.0579 112 22 23 0.0595 92 23 23 0.0477 60 24 23 0.0309 48 25 23 0.0262 68 26 23 0.0375 80 27 23 0.0410 40 28 23 0.0213 32 29 23 0.0158 52 30 23 0.0286 88 31 23 0.0464 76 0 24 0.0411 76 1 24 0.0404 80 2 24 0.0410 80 3 24 0.0421 84 4 24 0.0444 88 5 24 0.0471 92 6 24 0.0471 100 7 24 0.0526 112 8 24 0.0566 100 9 24 0.0529 108 10 24 0.0557 108 11 24 0.0569 80 12 24 0.0429 44 13 24 0.0229 80 14 24 0.0427 32 15 24 0.0175 60 16 24 0.0313 108 17 24 0.0566 100 18 24 0.0533 116 19 24 0.0607 120 20 24 0.0637 108 21 24 0.0571 104 22 24 0.0555 92 23 24 0.0493 68 24 24 0.0354 60 25 24 0.0305 36 26 24 0.0188 68 27 24 0.0356 60 28 24 0.0333 36 29 24 0.0189 32 30 24 0.0162 52 31 24 0.0262