1 0 1 0.00265 0 1 1 0.00234 0 2 1 0.00230 0 3 1 0.00203 0 4 1 0.00217 0 5 1 0.00213 0 6 1 0.00197 0 7 1 0.00200 0 8 1 0.00203 0 9 1 0.00168 0 0 2 0.00139 0 1 2 0.00174 0 2 2 0.00162 0 3 2 0.00169 0 4 2 0.00179 0 5 2 0.00159 0 6 2 0.00166 0 7 2 0.00141 0 8 2 0.00148 0 9 2 0.00148 0 0 3 0.00148 0 1 3 0.00189 0 2 3 0.00159 0 3 3 0.00166 0 4 3 0.00153 0 5 3 0.00127 0 6 3 0.00136 0 7 3 0.00150 0 8 3 0.00149 0 9 3 0.00139 0 0 4 0.00209 0 1 4 0.00216 0 2 4 0.00202 0 3 4 0.00212 0 4 4 0.00198 0 5 4 0.00203 0 6 4 0.00172 0 7 4 0.00183 0 8 4 0.00204 0 9 4 0.00188 0 0 5 0.00149 0 1 5 0.00157 0 2 5 0.00122 0 3 5 0.00134 0 4 5 0.00142 0 5 5 0.00139 0 6 5 0.00318 0 7 5 0.00126 0 8 5 0.00145 0 9 5 0.00140 0 0 6 0.00176 0 1 6 0.00157 0 2 6 0.00171 0 3 6 0.00185 0 4 6 0.00163 0 5 6 0.00165 0 6 6 0.00165 0 7 6 0.00142 0 8 6 0.00138 0 9 6 0.00164 0 0 7 0.00153 0 1 7 0.00150 0 2 7 0.00155 0 3 7 0.00145 0 4 7 0.00179 0 5 7 0.00151 0 6 7 0.00152 0 7 7 0.00160 0 8 7 0.00131 0 9 7 0.00158 0 0 8 9.80E-4 0 1 8 0.00117 0 2 8 0.00119 0 3 8 0.00104 0 4 8 0.00124 0 5 8 0.00108 0 6 8 9.78E-4 0 7 8 0.00114 0 8 8 0.00127 0 9 8 9.94E-4 0 0 9 9.56E-4 0 1 9 0.00103 0 2 9 0.00102 0 3 9 9.12E-4 0 4 9 7.57E-4 0 5 9 6.68E-4 0 6 9 0.00107 0 7 9 7.54E-4 0 8 9 0.00106 0 9 9 0.00114 0 0 10 0.00139 0 1 10 0.00151 0 2 10 0.00152 0 3 10 0.00141 0 4 10 0.00143 0 5 10 0.00146 0 6 10 0.00134 0 7 10 0.00136 0 8 10 0.00124 0 9 10 0.00131 0 0 11 0.00117 0 1 11 0.00106 0 2 11 0.00159 0 3 11 0.00108 0 4 11 0.00116 0 5 11 0.00118 0 6 11 0.00109 0 7 11 0.00129 0 8 11 0.00109 0 9 11 9.42E-4 0 0 12 0.00159 0 1 12 0.00136 0 2 12 0.00136 0 3 12 0.00150 0 4 12 0.00169 0 5 12 0.00142 0 6 12 0.00143 0 7 12 0.00150 0 8 12 0.00142 0 9 12 0.00130 0 0 13 0.00158 0 1 13 0.00116 0 2 13 0.00151 0 3 13 0.00144 0 4 13 0.00128 0 5 13 0.00127 0 6 13 0.00119 0 7 13 0.00126 0 8 13 0.00153 0 9 13 0.00137 0 0 14 0.00156 0 1 14 0.00182 0 2 14 0.00206 0 3 14 0.00174 0 4 14 0.00166 0 5 14 0.00179 0 6 14 0.00154 0 7 14 0.00148 0 8 14 0.00154 0 9 14 0.00157