24 0 1 0.556 38 1 1 0.586 58 2 1 0.733 86 3 1 1.01 115 4 1 1.30 138 5 1 1.53 154 6 1 1.68 365 7 1 4.39

1055 8 1 20.1 144 9 1 2.43 34 0 2 0.632 52 1 2 0.710 59 2 2 0.733 84 3 2 0.992 109 4 2 1.25 138 5 2 1.54 170 6 2 1.85 198 7 2 2.24 221 8 2 2.78 96 9 2 1.37 42 0 3 0.668 62 1 3 0.785 58 2 3 0.722 83 3 3 0.979 81 4 3 0.954 126 5 3 1.58 208 6 3 5.45 125 7 3 1.38 120 8 3 1.43 64 9 3 0.896 46 0 4 0.697 66 1 4 0.859 58 2 4 0.716 77 3 4 0.891 96 4 4 1.11 169 5 4 1.94 155 6 4 2.25 82 7 4 0.966 84 8 4 1.07 54 9 4 0.738 50 0 5 0.761 76 1 5 1.02 71 2 5 0.849 104 3 5 1.26 206 4 5 3.53 115 5 5 1.29 97 6 5 1.27 62 7 5 0.782 61 8 5 0.870 43 9 5 0.622 61 0 6 0.903 102 1 6 1.49 113 2 6 1.31 250 3 6 4.19 141 4 6 1.59 85 5 6 0.975 80 6 6 2.40 61 7 6 1.05 61 8 6 1.03 34 9 6 0.930 91 0 7 1.99 247 1 7 9.61

1747 2 7 14.4

2087 3 7 16.6

1753 4 7 16.0

1472 5 7 15.5

1174 6 7 15.6

1961 7 7 19.5

1782 8 7 18.1

1077 9 7 11.3

2771 0 8 25.6

2808 1 8 27.4

2720 2 8 27.3

2586 3 8 26.1

2279 4 8 23.9

1866 5 8 19.3 735 6 8 9.99

1041 7 8 12.2 807 8 8 8.60 528 9 8 5.75

2324 0 9 23.5

1927 1 9 20.2

1710 2 9 17.0

1320 3 9 13.5

1017 4 9 10.9 957 5 9 9.68 454 6 9 5.29 735 7 9 7.31 464 8 9 4.94 353 9 9 3.73

2199 0 10 22.8

1707 1 10 17.5

1143 2 10 11.8 962 3 10 9.80 899 4 10 9.11 857 5 10 8.64 533 6 10 5.66 628 7 10 6.36 503 8 10 5.18 425 9 10 4.46

2144 0 11 22.4

1385 1 11 14.6

1135 2 11 11.6

1037 3 11 10.6

1003 4 11 10.2 920 5 11 9.13 682 6 11 6.11 692 7 11 6.94 616 8 11 6.34 576 9 11 5.95

1960 0 12 21.1

1545 1 12 15.8

1372 2 12 14.1

1323 3 12 13.5

1187 4 12 12.0 929 5 12 9.35 876 6 12 8.85 807 7 12 8.24 746 8 12 7.61 713 9 12 7.43

2014 0 13 22.9

2061 1 13 21.2

1722 2 13 17.7

1492 3 13 15.2

1277 4 13 12.9

1118 5 13 11.3

1044 6 13 10.6 965 7 13 9.84 897 8 13 9.19 843 9 13 8.90

2235 0 14 26.3

2227 1 14 23.2

1888 2 14 19.3

1605 3 14 16.4

1386 4 14 14.1

1283 5 14 13.1

1177 6 14 12.0

1103 7 14 11.3

1044 8 14 10.7 960 9 14 10.5