121 0 1 2.34 232 1 1 2.93 177 2 1 2.08 145 3 1 1.61 170 4 1 1.87 226 5 1 2.45 269 6 1 2.87 175 7 1 1.95 62 8 1 1.16 47 9 1 0.962 121 0 2 1.89 352 1 2 6.41 394 2 2 7.85 206 3 2 2.29 208 4 2 2.29 239 5 2 2.56 323 6 2 3.39 186 7 2 2.17 131 8 2 3.16 69 9 2 2.17 127 0 3 1.82 382 1 3 5.51

1101 2 3 20.4 393 3 3 6.71 426 4 3 8.01 332 5 3 5.46 506 6 3 6.69 440 7 3 6.02 118 8 3 2.78 69 9 3 0.920 131 0 4 1.70 271 1 4 3.45 605 2 4 8.10 419 3 4 5.00 519 4 4 6.38 498 5 4 5.96

1389 6 4 15.4

1383 7 4 18.4 122 8 4 2.56 78 9 4 0.965 137 0 5 2.00 221 1 5 3.87 420 2 5 13.5 480 3 5 16.6

2223 4 5 22.0

2987 5 5 28.2

2194 6 5 24.6

1227 7 5 16.2 639 8 5 7.04 470 9 5 5.75 756 0 6 9.03

1371 1 6 17.8

1716 2 6 22.6

2252 3 6 27.3

3056 4 6 34.4

4018 5 6 42.1

4849 6 6 48.6

5349 7 6 52.5

5371 8 6 51.1

4616 9 6 38.7

1473 0 7 15.6

1219 1 7 12.5

1385 2 7 13.8

1391 3 7 14.2

1612 4 7 15.4

1868 5 7 19.2

2250 6 7 23.4

2524 7 7 26.6

2520 8 7 27.3

2707 9 7 28.7

1177 0 8 12.2

1037 1 8 10.7

1128 2 8 11.5

1140 3 8 11.3

1079 4 8 10.4

1216 5 8 11.8

1495 6 8 14.3

1536 7 8 15.5

1593 8 8 15.3

1707 9 8 17.0 921 0 9 9.72 923 1 9 9.60 950 2 9 9.83

1001 3 9 10.1 918 4 9 9.15

1007 5 9 9.85

1037 6 9 10.3

1251 7 9 12.3

1098 8 9 10.4

1198 9 9 11.7 750 0 10 7.72 869 1 10 8.95 843 2 10 8.78 846 3 10 8.66 869 4 10 8.82 849 5 10 8.54 942 6 10 9.40

1073 7 10 10.3

1188 8 10 11.5

1223 9 10 12.1 779 0 11 8.31 775 1 11 8.12 801 2 11 8.22 791 3 11 7.95 760 4 11 7.69 776 5 11 7.79 876 6 11 8.79

1018 7 11 10.0

1141 8 11 11.2

1245 9 11 12.2 718 0 12 8.29 766 1 12 8.25 685 2 12 7.11 795 3 12 8.22 801 4 12 8.13 792 5 12 8.08 790 6 12 7.91 884 7 12 9.09

1070 8 12 10.6

1196 9 12 12.1 749 0 13 8.59 830 1 13 8.62 694 2 13 7.20 756 3 13 7.82 765 4 13 7.86 793 5 13 8.16 788 6 13 8.02 816 7 13 8.23 891 8 13 9.04

1131 9 13 11.9 631 0 14 7.88 810 1 14 8.59 754 2 14 7.71 712 3 14 7.09 712 4 14 7.18 692 5 14 7.21 718 6 14 7.48 766 7 14 7.89 819 8 14 8.40 881 9 14 9.56