33 0 1 4.41 41 1 1 2.58 40 2 1 2.24 35 3 1 1.96 30 4 1 1.76 22 5 1 1.45 15 6 1 1.20 10 7 1 0.991 5 8 1 0.912 0 9 1 0.744 44 0 2 3.94 87 1 2 4.59 50 2 2 2.78 37 3 2 2.09 30 4 2 1.78 22 5 2 1.46 14 6 2 1.16 9 7 2 0.949 6 8 2 0.883 2 9 2 0.825 52 0 3 4.03 96 1 3 4.85 78 2 3 4.01 45 3 3 2.51 32 4 3 1.90 21 5 3 1.44 13 6 3 1.13 8 7 3 0.918 7 8 3 0.917 2 9 3 0.902 50 0 4 3.27 75 1 4 3.81 86 2 4 4.28 58 3 4 3.02 31 4 4 1.83 20 5 4 1.34 13 6 4 1.13 9 7 4 0.965 8 8 4 0.934 4 9 4 0.850 60 0 5 3.91 76 1 5 3.80 81 2 5 3.99 73 3 5 3.63 41 4 5 2.19 30 5 5 1.77 22 6 5 1.41 18 7 5 1.32 17 8 5 1.24 10 9 5 1.09 60 0 6 3.43 74 1 6 3.80 84 2 6 4.15 79 3 6 3.98 56 4 6 2.89 41 5 6 2.29 32 6 6 1.85 25 7 6 1.61 18 8 6 1.37 12 9 6 1.16 57 0 7 3.20 142 1 7 9.82 137 2 7 9.74 89 3 7 4.67 75 4 7 3.80 58 5 7 3.02 45 6 7 2.47 32 7 7 1.98 25 8 7 1.65 18 9 7 1.37 81 0 8 6.13 597 1 8 26.7 412 2 8 19.4 174 3 8 8.95 116 4 8 6.40 78 5 8 4.59 56 6 8 3.09 45 7 8 2.66 32 8 8 2.01 21 9 8 1.60 216 0 9 11.8 439 1 9 21.0 535 2 9 25.0 486 3 9 21.9 412 4 9 20.0 358 5 9 18.0 335 6 9 14.9 290 7 9 11.5 171 8 9 7.75 74 9 9 5.01 204 0 10 9.60 216 1 10 10.2 258 2 10 15.5 386 3 10 21.3 515 4 10 26.9 985 5 10 38.2 895 6 10 37.8 561 7 10 25.6 417 8 10 18.9 336 9 10 14.8 326 0 11 15.2 335 1 11 15.0 317 2 11 14.2 291 3 11 13.0 304 4 11 13.6 311 5 11 13.9 318 6 11 14.2 314 7 11 14.1 317 8 11 14.3 309 9 11 14.1 415 0 12 19.5 430 1 12 19.3 400 2 12 17.9 398 3 12 17.8 391 4 12 17.4 388 5 12 17.3 390 6 12 17.3 386 7 12 17.2 420 8 12 18.9 428 9 12 19.3 466 0 13 22.7 486 1 13 21.7 483 2 13 21.5 490 3 13 21.9 491 4 13 21.9 459 5 13 20.3 439 6 13 19.5 454 7 13 20.3 475 8 13 21.3 488 9 13 22.6 471 0 14 24.4 519 1 14 23.3 531 2 14 23.6 523 3 14 23.2 549 4 14 24.3 549 5 14 24.3 523 6 14 23.2 525 7 14 23.2 537 8 14 23.9 504 9 14 24.1