172 0 1 4.81 203 1 1 2.52 213 2 1 2.38 180 3 1 2.00 155 4 1 1.73 131 5 1 1.49 111 6 1 1.29 101 7 1 1.19 84 8 1 1.08 54 9 1 0.917 310 0 2 4.85 306 1 2 3.61 230 2 2 2.50 183 3 2 2.03 153 4 2 1.72 133 5 2 1.50 113 6 2 1.30 103 7 2 1.19 89 8 2 1.06 65 9 2 0.940 250 0 3 3.63 403 1 3 4.34 277 2 3 3.01 186 3 3 2.05 143 4 3 1.62 127 5 3 1.44 109 6 3 1.26 97 7 3 1.15 85 8 3 1.02 68 9 3 0.903 250 0 4 3.35 354 1 4 3.78 341 2 4 3.62 215 3 4 2.34 146 4 4 1.63 122 5 4 1.38 108 6 4 1.24 99 7 4 1.15 88 8 4 1.05 71 9 4 0.911 233 0 5 3.57 336 1 5 3.74 352 2 5 3.72 250 3 5 2.70 173 4 5 1.89 139 5 5 1.55 120 6 5 1.36 113 7 5 1.30 99 8 5 1.17 82 9 5 1.00 277 0 6 3.35 397 1 6 4.22 351 2 6 3.71 297 3 6 3.17 225 4 6 2.42 190 5 6 2.08 155 6 6 1.74 131 7 6 1.49 123 8 6 1.40 99 9 6 1.20 287 0 7 3.37 438 1 7 5.14 417 2 7 4.60 342 3 7 3.62 302 4 7 3.25 245 5 7 2.64 211 6 7 2.32 166 7 7 1.85 144 8 7 1.65 126 9 7 1.47 318 0 8 5.34

2106 1 8 22.0

1411 2 8 15.7 454 3 8 5.51 361 4 8 3.94 306 5 8 3.27 267 6 8 2.99 207 7 8 2.34 171 8 8 1.94 143 9 8 1.66 840 0 9 10.6

1955 1 9 20.8

2003 2 9 22.4

1571 3 9 16.6

1089 4 9 11.6 962 5 9 10.0

1057 6 9 9.00 400 7 9 6.81 254 8 9 4.35 201 9 9 2.52 843 0 10 9.94

1003 1 10 15.2

1596 2 10 19.3

2286 3 10 24.2

3060 4 10 30.8

4474 5 10 42.3

3506 6 10 35.4

2098 7 10 23.0

1398 8 10 15.6

1062 9 10 11.5

1260 0 11 13.4

1325 1 11 13.5

1225 2 11 12.6

1224 3 11 12.5

1347 4 11 13.9

1415 5 11 14.8

1440 6 11 16.0

1403 7 11 15.4

1415 8 11 15.1

1394 9 11 14.9

1753 0 12 18.9

1752 1 12 18.2

1703 2 12 17.6

1588 3 12 16.5

1632 4 12 16.7

1611 5 12 16.6

1632 6 12 16.9

1654 7 12 17.1

1775 8 12 18.3

1770 9 12 18.5

1989 0 13 22.4

2098 1 13 21.7

1998 2 13 20.7

2072 3 13 21.4

2017 4 13 20.9

1931 5 13 19.9

1930 6 13 19.9

1967 7 13 20.4

2134 8 13 22.2

2083 9 13 22.5

2050 0 14 24.4

2260 1 14 23.5

2324 2 14 24.0

2311 3 14 23.8

2414 4 14 24.9

2325 5 14 23.9

2198 6 14 22.6

2238 7 14 23.0

2267 8 14 23.5

2177 9 14 24.3