136 0 1 1.97 238 1 1 2.41 233 2 1 2.15 157 3 1 1.47 117 4 1 1.11 97 5 1 0.969 85 6 1 0.886 127 7 1 1.26 122 8 1 1.47 60 9 1 0.844 283 0 2 3.69 341 1 2 3.18 291 2 2 2.62 202 3 2 1.86 168 4 2 1.56 139 5 2 1.32 101 6 2 1.00 126 7 2 1.28 152 8 2 1.82 82 9 2 0.980 364 0 3 4.09 657 1 3 9.23 494 2 3 7.40 285 3 3 2.71 229 4 3 2.18 189 5 3 1.81 136 6 3 1.32 128 7 3 1.30 147 8 3 1.62 114 9 3 1.25 544 0 4 9.40

2941 1 4 26.2

1530 2 4 14.8 758 3 4 6.85 381 4 4 5.66 263 5 4 4.10 186 6 4 2.08 145 7 4 1.43 148 8 4 2.73 112 9 4 1.20

2853 0 5 25.5

3146 1 5 26.2

2631 2 5 24.5

2045 3 5 17.8

1658 4 5 14.2

1421 5 5 12.2

1153 6 5 9.42

1475 7 5 10.6

1398 8 5 10.3 919 9 5 6.49 475 0 6 10.0 978 1 6 10.2

1199 2 6 11.0

1255 3 6 10.9

1140 4 6 10.6

1105 5 6 10.6

1002 6 6 9.60

1058 7 6 9.49

1035 8 6 9.28 937 9 6 8.43 575 0 7 6.07

1126 1 7 9.16

1279 2 7 11.2

1391 3 7 12.3

1473 4 7 12.9

1527 5 7 13.4

1606 6 7 14.1

1665 7 7 14.7

1649 8 7 14.5

1671 9 7 14.5

1281 0 8 11.3

1555 1 8 13.5

1670 2 8 14.5

1690 3 8 14.6

1735 4 8 15.1

1721 5 8 15.0

1727 6 8 14.9

1689 7 8 14.9

1701 8 8 14.9

1663 9 8 14.8

1831 0 9 16.1

1956 1 9 16.7

1918 2 9 16.4

1967 3 9 17.1

1996 4 9 17.3

2015 5 9 17.4

2089 6 9 18.1

2088 7 9 18.2

2048 8 9 18.0

1948 9 9 17.2

2116 0 10 18.9

2103 1 10 18.5

2048 2 10 17.8

2090 3 10 18.2

2141 4 10 18.6

2179 5 10 18.8

2203 6 10 19.2

2249 7 10 19.6

2237 8 10 19.5

2218 9 10 19.7

2224 0 11 20.0

2291 1 11 20.1

2250 2 11 19.7

2213 3 11 19.2

2222 4 11 19.3

2218 5 11 19.3

2274 6 11 19.8

2319 7 11 20.2

2260 8 11 19.8

2341 9 11 20.7

2394 0 12 21.9

2433 1 12 21.3

2423 2 12 21.2

2327 3 12 20.4

2338 4 12 20.3

2377 5 12 20.6

2357 6 12 20.6

2364 7 12 20.7

2374 8 12 20.8

2284 9 12 20.4

2512 0 13 23.8

2618 1 13 22.9

2575 2 13 22.6

2592 3 13 22.7

2508 4 13 21.9

2478 5 13 21.7

2538 6 13 22.3

2569 7 13 22.5

2476 8 13 21.8

2461 9 13 22.3

2515 0 14 25.5

2768 1 14 24.5

2698 2 14 23.7

2692 3 14 23.5

2715 4 14 23.9

2586 5 14 22.7

2598 6 14 22.8

2595 7 14 22.8

2567 8 14 22.6

2404 9 14 22.5