25 0 1 0.614 108 1 1 1.43 153 2 1 1.74 182 3 1 2.01 201 4 1 2.21 198 5 1 2.17 175 6 1 1.92 143 7 1 1.61 112 8 1 1.37 71 9 1 1.14 34 0 2 0.627 109 1 2 1.33 153 2 2 1.72 192 3 2 2.12 217 4 2 2.35 212 5 2 2.31 185 6 2 2.04 147 7 2 1.66 118 8 2 1.37 83 9 2 1.14 58 0 3 1.78 245 1 3 5.51 166 2 3 1.89 204 3 3 2.24 230 4 3 2.49 224 5 3 2.44 191 6 3 2.09 144 7 3 1.63 113 8 3 1.30 84 9 3 1.09 72 0 4 1.59 168 1 4 2.36 207 2 4 2.26 233 3 4 2.53 253 4 4 2.72 233 5 4 2.50 189 6 4 2.06 134 7 4 1.52 99 8 4 1.14 77 9 4 0.957 109 0 5 4.84 163 1 5 3.43 138 2 5 1.74 233 3 5 2.52 295 4 5 3.12 246 5 5 2.63 187 6 5 2.04 127 7 5 1.46 89 8 5 1.05 69 9 5 0.867 95 0 6 1.69 141 1 6 2.08 102 2 6 1.33 181 3 6 1.98 293 4 6 3.09 274 5 6 2.88 196 6 6 2.12 134 7 6 1.50 89 8 6 1.05 86 9 6 1.04 77 0 7 1.11 113 1 7 1.63 141 2 7 2.28 187 3 7 2.42 318 4 7 3.34 314 5 7 3.30 216 6 7 2.32 147 7 7 1.63 114 8 7 1.31 101 9 7 1.18 66 0 8 0.981 93 1 8 1.37 142 2 8 1.89 256 3 8 3.08 511 4 8 5.68 384 5 8 4.23 236 6 8 2.53 178 7 8 1.96 148 8 8 1.66 119 9 8 1.36 48 0 9 0.809 88 1 9 1.42 127 2 9 2.02 286 3 9 5.35

2050 4 9 20.7 938 5 9 11.8 291 6 9 3.46 215 7 9 2.40 182 8 9 2.06 142 9 9 1.66 195 0 10 3.64

1034 1 10 13.3

2437 2 10 24.0

2005 3 10 21.7

2248 4 10 24.3

1682 5 10 19.6

1230 6 10 13.1

1067 7 10 10.3 762 8 10 6.72 258 9 10 3.91 313 0 11 3.48 241 1 11 2.96 258 2 11 4.94 443 3 11 10.9 957 4 11 14.7

1156 5 11 15.3

1041 6 11 12.6

1014 7 11 11.1

1106 8 11 11.2

1182 9 11 12.1 609 0 12 6.97 590 1 12 6.36 598 2 12 6.59 558 3 12 6.43 826 4 12 8.06

1016 5 12 10.6

1162 6 12 12.3

1191 7 12 12.4

1253 8 12 12.8

1096 9 12 12.1

1135 0 13 13.1

1162 1 13 12.0 966 2 13 10.5

1136 3 13 11.9

1278 4 13 13.3

1315 5 13 13.8

1283 6 13 13.4

1274 7 13 13.5

1267 8 13 13.5

1264 9 13 13.9

1441 0 14 17.5

1575 1 14 16.8

1581 2 14 16.5

1568 3 14 16.4

1544 4 14 15.8

1529 5 14 16.0

1537 6 14 16.2

1541 7 14 16.3

1484 8 14 15.9

1391 9 14 15.7