0 0 1 0.397 15 1 1 1.26 26 2 1 1.62 34 3 1 1.92 40 4 1 2.21 42 5 1 2.27 38 6 1 2.11 30 7 1 1.84 21 8 1 1.58 8 9 1 1.25 0 0 2 0.540 16 1 2 1.27 26 2 2 1.62 37 3 2 2.12 47 4 2 2.46 48 5 2 2.53 43 6 2 2.38 34 7 2 2.04 28 8 2 1.76 16 9 2 1.51 9 0 3 2.00 40 1 3 6.01 30 2 3 1.77 41 3 3 2.29 52 4 3 2.77 51 5 3 2.73 45 6 3 2.46 35 7 3 2.06 29 8 3 1.81 19 9 3 1.54 15 0 4 1.73 31 1 4 2.51 35 2 4 2.05 50 3 4 2.68 60 4 4 3.09 58 5 4 2.90 49 6 4 2.62 39 7 4 2.21 29 8 4 1.83 21 9 4 1.57 26 0 5 5.86 35 1 5 3.83 24 2 5 1.72 56 3 5 2.99 75 4 5 3.70 66 5 5 3.34 57 6 5 3.02 40 7 5 2.31 31 8 5 1.85 21 9 5 1.59 17 0 6 1.73 27 1 6 2.05 17 2 6 1.32 46 3 6 2.51 80 4 6 3.89 75 5 6 3.75 61 6 6 3.13 42 7 6 2.33 28 8 6 1.75 23 9 6 1.59 11 0 7 0.968 20 1 7 1.53 35 2 7 2.76 59 3 7 3.53 78 4 7 3.83 78 5 7 3.84 55 6 7 2.83 39 7 7 2.21 30 8 7 1.84 26 9 7 1.71 8 0 8 0.831 15 1 8 1.28 31 2 8 2.02 72 3 8 3.86 109 4 8 5.41 91 5 8 4.40 59 6 8 2.99 41 7 8 2.25 34 8 8 2.02 29 9 8 1.79 3 0 9 0.774 14 1 9 1.41 28 2 9 2.22 78 3 9 6.11 502 4 9 21.8 220 5 9 11.9 74 6 9 3.91 51 7 9 2.79 42 8 9 2.42 29 9 9 1.86 47 0 10 4.11 227 1 10 13.5 551 2 10 23.4 467 3 10 21.6 541 4 10 25.2 407 5 10 20.5 288 6 10 13.6 245 7 10 10.6 148 8 10 7.17 59 9 10 4.16 72 0 11 3.91 57 1 11 3.28 66 2 11 5.50 119 3 11 11.5 248 4 11 15.1 298 5 11 15.6 265 6 11 12.9 245 7 11 11.4 250 8 11 11.6 270 9 11 12.3 152 0 12 7.78 145 1 12 7.07 147 2 12 7.27 137 3 12 7.09 198 4 12 8.79 255 5 12 11.5 295 6 12 13.3 298 7 12 13.3 311 8 12 13.8 269 9 12 13.0 292 0 13 14.5 295 1 13 13.2 249 2 13 11.5 287 3 13 12.9 326 4 13 14.5 337 5 13 15.0 326 6 13 14.5 326 7 13 14.6 324 8 13 14.6 323 9 13 15.1 374 0 14 19.3 411 1 14 18.5 410 2 14 18.2 404 3 14 18.0 394 4 14 17.3 394 5 14 17.4 396 6 14 17.7 398 7 14 17.7 383 8 14 17.3 355 9 14 17.1