83 0 1 0.452 77 1 1 0.324 73 2 1 0.315 72 3 1 0.309 57 4 1 0.217 54 5 1 0.222 41 6 1 0.157 43 7 1 0.175 65 8 1 0.290 34 9 1 0.194 59 0 2 0.296 70 1 2 0.273 73 2 2 0.314 84 3 2 0.355 66 4 2 0.251 36 5 2 0.214 36 6 2 0.153 41 7 2 0.161 47 8 2 0.187 39 9 2 0.176 50 0 3 0.227 85 1 3 0.334 84 2 3 0.363 112 3 3 0.431 68 4 3 0.299 66 5 3 0.274 56 6 3 0.204 35 7 3 0.139 31 8 3 0.142 31 9 3 0.157 79 0 4 0.319 98 1 4 0.370 93 2 4 0.402 132 3 4 0.495 94 4 4 0.359 69 5 4 0.295 54 6 4 0.201 36 7 4 0.143 33 8 4 0.179 51 9 4 0.236 116 0 5 0.420 150 1 5 0.523 121 2 5 0.494 157 3 5 0.577 83 4 5 0.360 64 5 5 0.284 63 6 5 0.235 46 7 5 0.185 20 8 5 0.125 103 9 5 0.366 105 0 6 0.395 142 1 6 0.479 134 2 6 0.515 166 3 6 0.587 91 4 6 0.395 68 5 6 0.304 71 6 6 0.269 58 7 6 0.248 57 8 6 0.243 48 9 6 0.270 93 0 7 0.439 126 1 7 0.568 153 2 7 0.577 171 3 7 0.597 69 4 7 0.369 59 5 7 0.270 45 6 7 0.203 80 7 7 0.345 26 8 7 0.152 37 9 7 0.281 125 0 8 0.548 127 1 8 0.541 148 2 8 0.598 199 3 8 0.656 79 4 8 0.397 70 5 8 0.306 78 6 8 0.305 122 7 8 0.443 41 8 8 0.225 50 9 8 0.290 128 0 9 0.530 120 1 9 0.364 139 2 9 0.575 246 3 9 0.751 111 4 9 0.500 85 5 9 0.327 83 6 9 0.342 166 7 9 0.531 39 8 9 0.216 56 9 9 0.317 155 0 10 0.866 115 1 10 0.782 187 2 10 0.746 240 3 10 0.772 169 4 10 0.826 119 5 10 0.507 79 6 10 0.409 198 7 10 0.605 62 8 10 0.309 66 9 10 0.375

1447 0 11 3.63 184 1 11 1.43 240 2 11 1.15 453 3 11 1.59 458 4 11 1.65 610 5 11 1.69 677 6 11 1.93 565 7 11 2.03 897 8 11 2.37 351 9 11 1.23

1438 0 12 4.16 701 1 12 2.29 299 2 12 1.50 194 3 12 1.02 206 4 12 1.11 771 5 12 2.06 642 6 12 1.86 979 7 12 2.84

1171 8 12 3.32 824 9 12 2.32

1659 0 13 5.00

1460 1 13 3.62 855 2 13 2.52

1123 3 13 3.22

1053 4 13 3.11 312 5 13 1.67 172 6 13 0.825 694 7 13 1.94 764 8 13 2.19 815 9 13 2.47

1574 0 14 5.08

1756 1 14 4.78

1426 2 14 3.90 919 3 14 2.54

1049 4 14 3.12

1144 5 14 3.21 247 6 14 1.28 159 7 14 0.661 172 8 14 0.853 599 9 14 2.01