19 0 1 0.131 29 1 1 0.134 32 2 1 0.128 31 3 1 0.123 28 4 1 0.120 27 5 1 0.119 28 6 1 0.118 26 7 1 0.116 23 8 1 0.115 14 9 1 0.108 25 0 2 0.133 34 1 2 0.141 33 2 2 0.134 31 3 2 0.128 32 4 2 0.123 29 5 2 0.120 28 6 2 0.119 30 7 2 0.122 25 8 2 0.116 19 9 2 0.111 28 0 3 0.138 36 1 3 0.142 32 2 3 0.133 31 3 3 0.129 31 4 3 0.126 30 5 3 0.125 28 6 3 0.122 26 7 3 0.118 26 8 3 0.117 22 9 3 0.114 27 0 4 0.127 31 1 4 0.128 29 2 4 0.123 29 3 4 0.125 30 4 4 0.126 29 5 4 0.122 28 6 4 0.122 27 7 4 0.118 26 8 4 0.115 23 9 4 0.116 30 0 5 0.130 31 1 5 0.131 29 2 5 0.123 28 3 5 0.122 31 4 5 0.129 28 5 5 0.124 30 6 5 0.123 27 7 5 0.121 27 8 5 0.116 24 9 5 0.115 31 0 6 0.135 67 1 6 0.287 33 2 6 0.135 33 3 6 0.138 33 4 6 0.139 31 5 6 0.129 30 6 6 0.129 28 7 6 0.124 23 8 6 0.113 22 9 6 0.109 36 0 7 0.152 153 1 7 0.508 46 2 7 0.251 42 3 7 0.201 179 4 7 0.563 52 5 7 0.293 40 6 7 0.221 27 7 7 0.123 19 8 7 0.0979 17 9 7 0.0979 64 0 8 0.321 296 1 8 1.20 228 2 8 0.750 183 3 8 0.564 222 4 8 0.724 235 5 8 0.752 204 6 8 0.667 173 7 8 0.543 29 8 8 0.184 16 9 8 0.0923 153 0 9 0.545 284 1 9 0.931 286 2 9 0.942 276 3 9 0.900 253 4 9 0.813 233 5 9 0.753 191 6 9 0.630 230 7 9 0.742 110 8 9 0.402 18 9 9 0.0967 211 0 10 0.662 286 1 10 0.966 280 2 10 0.915 284 3 10 0.908 257 4 10 0.857 241 5 10 0.780 207 6 10 0.674 286 7 10 0.931 255 8 10 0.821 43 9 10 0.253 276 0 11 0.908 283 1 11 1.10 224 2 11 1.17 223 3 11 1.54 682 4 11 4.07 247 5 11 2.09 216 6 11 0.815 309 7 11 0.987 327 8 11 1.06 132 9 11 0.590 426 0 12 1.75 302 1 12 1.24 303 2 12 1.16 155 3 12 0.688 169 4 12 1.34 580 5 12 2.27 310 6 12 1.09 302 7 12 1.01 274 8 12 0.882 88 9 12 0.325 500 0 13 2.13 543 1 13 2.04 442 2 13 1.54 308 3 13 1.09 224 4 13 0.870 261 5 13 1.02 265 6 13 0.912 233 7 13 0.844 224 8 13 0.933 35 9 13 0.344 240 0 14 0.946 278 1 14 0.946 241 2 14 0.827 213 3 14 0.725 202 4 14 0.692 191 5 14 0.650 179 6 14 0.608 154 7 14 0.528 84 8 14 0.326 13 9 14 0.113