11 0 1 0.216 11 1 1 0.172 12 2 1 0.148 14 3 1 0.136 16 4 1 0.129 18 5 1 0.126 17 6 1 0.121 18 7 1 0.116 18 8 1 0.119 19 9 1 0.123 20 10 1 0.122 18 11 1 0.118 17 12 1 0.117 18 13 1 0.119 20 14 1 0.117 17 15 1 0.117 15 16 1 0.117 15 17 1 0.113 14 18 1 0.124 12 19 1 0.125 12 20 1 0.139 5 21 1 0.153 15 0 2 0.206 12 1 2 0.163 17 2 2 0.146 15 3 2 0.136 21 4 2 0.131 19 5 2 0.126 23 6 2 0.126 22 7 2 0.126 24 8 2 0.126 23 9 2 0.126 25 10 2 0.129 23 11 2 0.125 24 12 2 0.124 22 13 2 0.122 21 14 2 0.124 20 15 2 0.118 19 16 2 0.120 20 17 2 0.120 21 18 2 0.124 16 19 2 0.127 18 20 2 0.138 10 21 2 0.152 18 0 3 0.181 16 1 3 0.155 19 2 3 0.144 20 3 3 0.133 22 4 3 0.130 23 5 3 0.126 20 6 3 0.126 19 7 3 0.127 23 8 3 0.127 24 9 3 0.126 26 10 3 0.125 26 11 3 0.127 24 12 3 0.125 23 13 3 0.123 24 14 3 0.122 21 15 3 0.122 23 16 3 0.124 21 17 3 0.121 21 18 3 0.125 18 19 3 0.126 17 20 3 0.135 13 21 3 0.145 16 0 4 0.170 17 1 4 0.151 21 2 4 0.141 20 3 4 0.132 22 4 4 0.129 24 5 4 0.128 22 6 4 0.124 25 7 4 0.127 25 8 4 0.129 27 9 4 0.128 27 10 4 0.130 26 11 4 0.131 25 12 4 0.128 24 13 4 0.125 23 14 4 0.125 25 15 4 0.126 22 16 4 0.124 23 17 4 0.123 20 18 4 0.120 18 19 4 0.126 19 20 4 0.127 13 21 4 0.137 19 0 5 0.161 20 1 5 0.145 22 2 5 0.136 21 3 5 0.127 24 4 5 0.128 23 5 5 0.130 27 6 5 0.131 24 7 5 0.131 27 8 5 0.130 29 9 5 0.135 28 10 5 0.133 27 11 5 0.130 25 12 5 0.128 25 13 5 0.125 25 14 5 0.125 24 15 5 0.123 24 16 5 0.123 21 17 5 0.121 24 18 5 0.123 21 19 5 0.125 21 20 5 0.128 16 21 5 0.133 17 0 6 0.155 18 1 6 0.141 21 2 6 0.136 20 3 6 0.127 25 4 6 0.128 26 5 6 0.128 26 6 6 0.130 25 7 6 0.129 27 8 6 0.131 28 9 6 0.131 30 10 6 0.134 27 11 6 0.128 27 12 6 0.128 23 13 6 0.124 24 14 6 0.126 22 15 6 0.121 22 16 6 0.121 22 17 6 0.119 24 18 6 0.121 22 19 6 0.123 20 20 6 0.122 14 21 6 0.130 21 0 7 0.153 22 1 7 0.140 23 2 7 0.133 23 3 7 0.129 24 4 7 0.131 26 5 7 0.130 26 6 7 0.132 25 7 7 0.131 28 8 7 0.131 28 9 7 0.132 31 10 7 0.134 29 11 7 0.136 30 12 7 0.133 27 13 7 0.129 27 14 7 0.127 27 15 7 0.130 24 16 7 0.122 25 17 7 0.126 23 18 7 0.119 20 19 7 0.119 21 20 7 0.121 19 21 7 0.130 18 0 8 0.143 20 1 8 0.136 22 2 8 0.128 24 3 8 0.128 24 4 8 0.125 24 5 8 0.127 26 6 8 0.126 28 7 8 0.132 28 8 8 0.132 29 9 8 0.133 30 10 8 0.133 30 11 8 0.133 32 12 8 0.133 28 13 8 0.130 27 14 8 0.128 24 15 8 0.122 28 16 8 0.125 23 17 8 0.120 24 18 8 0.121 20 19 8 0.116 22 20 8 0.119 17 21 8 0.121 19 0 9 0.144 22 1 9 0.130 24 2 9 0.128 23 3 9 0.127 26 4 9 0.129 25 5 9 0.130 27 6 9 0.132 27 7 9 0.131 29 8 9 0.135 31 9 9 0.136 29 10 9 0.137 31 11 9 0.138 30 12 9 0.132 28 13 9 0.131 25 14 9 0.130 26 15 9 0.125 25 16 9 0.122 23 17 9 0.120 22 18 9 0.119 25 19 9 0.117 21 20 9 0.118 21 21 9 0.120 21 0 10 0.140 21 1 10 0.133 21 2 10 0.127 24 3 10 0.130 26 4 10 0.130 26 5 10 0.132 29 6 10 0.131 28 7 10 0.137 31 8 10 0.140 31 9 10 0.140 31 10 10 0.142 33 11 10 0.139 35 12 10 0.141 29 13 10 0.133 28 14 10 0.131 26 15 10 0.126 26 16 10 0.122 24 17 10 0.123 24 18 10 0.123 23 19 10 0.120 21 20 10 0.121 22 21 10 0.123 20 0 11 0.138 20 1 11 0.130 20 2 11 0.123 23 3 11 0.129 24 4 11 0.129 24 5 11 0.130 27 6 11 0.133 28 7 11 0.134 32 8 11 0.141 33 9 11 0.140 32 10 11 0.143 32 11 11 0.144 31 12 11 0.141 29 13 11 0.131 29 14 11 0.131 22 15 11 0.130 24 16 11 0.124 25 17 11 0.125 20 18 11 0.119 19 19 11 0.119 20 20 11 0.118 16 21 11 0.120 18 0 12 0.134 16 1 12 0.123 14 2 12 0.116 22 3 12 0.129 24 4 12 0.129 28 5 12 0.133 27 6 12 0.137 30 7 12 0.141 34 8 12 0.142 33 9 12 0.142 34 10 12 0.147 34 11 12 0.142 32 12 12 0.141 28 13 12 0.133 27 14 12 0.129 25 15 12 0.126 21 16 12 0.122 21 17 12 0.119 20 18 12 0.117 18 19 12 0.118 18 20 12 0.121 17 21 12 0.116 20 0 13 0.133 18 1 13 0.126 13 2 13 0.114 24 3 13 0.132 28 4 13 0.133 27 5 13 0.135 31 6 13 0.135 32 7 13 0.142 36 8 13 0.148 35 9 13 0.147 35 10 13 0.148 34 11 13 0.148 34 12 13 0.146 30 13 13 0.137 31 14 13 0.132 23 15 13 0.125 20 16 13 0.124 19 17 13 0.120 20 18 13 0.120 19 19 13 0.117 20 20 13 0.120 18 21 13 0.116 20 0 14 0.139 15 1 14 0.119 12 2 14 0.110 25 3 14 0.136 29 4 14 0.135 31 5 14 0.143 33 6 14 0.145 38 7 14 0.153 41 8 14 0.155 41 9 14 0.157 43 10 14 0.160 40 11 14 0.157 40 12 14 0.151 33 13 14 0.140 29 14 14 0.137 28 15 14 0.133 27 16 14 0.129 26 17 14 0.123 23 18 14 0.124 23 19 14 0.118 22 20 14 0.120 20 21 14 0.120 22 0 15 0.136 11 1 15 0.115 13 2 15 0.113 24 3 15 0.133 33 4 15 0.139 29 5 15 0.138 35 6 15 0.145 36 7 15 0.153 44 8 15 0.154 41 9 15 0.159 42 10 15 0.161 41 11 15 0.157 39 12 15 0.155 34 13 15 0.145 32 14 15 0.139 28 15 15 0.130 25 16 15 0.127 24 17 15 0.122 23 18 15 0.119 22 19 15 0.118 22 20 15 0.119 19 21 15 0.121 21 0 16 0.130 11 1 16 0.112 9 2 16 0.104 24 3 16 0.128 29 4 16 0.139 32 5 16 0.143 34 6 16 0.149 41 7 16 0.155 44 8 16 0.159 45 9 16 0.162 45 10 16 0.167 43 11 16 0.162 40 12 16 0.151 34 13 16 0.144 30 14 16 0.136 28 15 16 0.126 24 16 16 0.123 23 17 16 0.116 21 18 16 0.114 19 19 16 0.117 20 20 16 0.112 17 21 16 0.113 23 0 17 0.135 15 1 17 0.111 11 2 17 0.106 25 3 17 0.133 30 4 17 0.141 32 5 17 0.141 37 6 17 0.153 41 7 17 0.160 48 8 17 0.169 50 9 17 0.175 49 10 17 0.168 49 11 17 0.173 43 12 17 0.157 36 13 17 0.145 33 14 17 0.134 26 15 17 0.126 26 16 17 0.124 23 17 17 0.121 22 18 17 0.117 20 19 17 0.112 19 20 17 0.114 17 21 17 0.112 26 0 18 0.134 20 1 18 0.121 20 2 18 0.123 33 3 18 0.140 35 4 18 0.145 35 5 18 0.149 40 6 18 0.156 46 7 18 0.171 54 8 18 0.183 60 9 18 0.192 59 10 18 0.195 55 11 18 0.185 47 12 18 0.164 40 13 18 0.152 35 14 18 0.141 26 15 18 0.130 25 16 18 0.130 24 17 18 0.120 23 18 18 0.118 20 19 18 0.117 17 20 18 0.116 18 21 18 0.114 9 0 19 0.112 10 1 19 0.110 13 2 19 0.109 30 3 19 0.144 31 4 19 0.143 34 5 19 0.149 39 6 19 0.155 52 7 19 0.180 62 8 19 0.202 67 9 19 0.214 64 10 19 0.210 57 11 19 0.197 49 12 19 0.177 39 13 19 0.154 33 14 19 0.136 26 15 19 0.131 23 16 19 0.122 21 17 19 0.119 19 18 19 0.115 18 19 19 0.113 15 20 19 0.115 14 21 19 0.111 8 0 20 0.107 8 1 20 0.105 10 2 20 0.104 16 3 20 0.118 33 4 20 0.160 33 5 20 0.146 44 6 20 0.162 61 7 20 0.208 85 8 20 0.258 83 9 20 0.260 80 10 20 0.250 65 11 20 0.217 55 12 20 0.202 35 13 20 0.154 33 14 20 0.140 26 15 20 0.127 22 16 20 0.123 20 17 20 0.116 18 18 20 0.112 16 19 20 0.109 12 20 20 0.108 11 21 20 0.107 7 0 21 0.106 8 1 21 0.107 9 2 21 0.104 7 3 21 0.101 14 4 21 0.110 25 5 21 0.139 47 6 21 0.172 89 7 21 0.530 157 8 21 0.578 128 9 21 0.377 119 10 21 0.353 91 11 21 0.332 72 12 21 0.279 39 13 21 0.158 33 14 21 0.141 26 15 21 0.129 26 16 21 0.124 17 17 21 0.113 15 18 21 0.109 13 19 21 0.109 10 20 21 0.104 13 21 21 0.102 8 0 22 0.111 7 1 22 0.102 8 2 22 0.108 9 3 22 0.101 9 4 22 0.104 7 5 22 0.106 21 6 22 0.129 67 7 22 0.472 166 8 22 0.798 259 9 22 1.37 295 10 22 1.94 134 11 22 1.09 94 12 22 0.747 44 13 22 0.169 37 14 22 0.151 25 15 22 0.129 25 16 22 0.121 16 17 22 0.112 17 18 22 0.111 12 19 22 0.104 10 20 22 0.106 9 21 22 0.105 7 0 23 0.110 8 1 23 0.105 8 2 23 0.107 8 3 23 0.103 10 4 23 0.103 8 5 23 0.0997 14 6 23 0.105 15 7 23 0.115 83 8 23 0.538 128 9 23 0.554 218 10 23 0.990 178 11 23 1.31 89 12 23 0.580 53 13 23 0.258 43 14 23 0.161 27 15 23 0.130 22 16 23 0.131 17 17 23 0.120 15 18 23 0.105 10 19 23 0.102 12 20 23 0.103 10 21 23 0.107 4 0 24 0.106 5 1 24 0.105 6 2 24 0.0984 4 3 24 0.0977 7 4 24 0.102 7 5 24 0.0990 8 6 24 0.101 9 7 24 0.105 26 8 24 0.133 84 9 24 0.549 114 10 24 0.520 190 11 24 1.10 51 12 24 0.525 34 13 24 0.333 42 14 24 0.227 18 15 24 0.116 14 16 24 0.114 9 17 24 0.0968 8 18 24 0.100 11 19 24 0.0988 9 20 24 0.102 8 21 24 0.102 7 0 25 0.110 8 1 25 0.105 5 2 25 0.105 7 3 25 0.0995 7 4 25 0.100 3 5 25 0.0967 8 6 25 0.100 9 7 25 0.102 17 8 25 0.118 25 9 25 0.147 28 10 25 0.152 54 11 25 0.361 24 12 25 0.127 8 13 25 0.0943 25 14 25 0.159 12 15 25 0.104 6 16 25 0.0947 2 17 25 0.0905 4 18 25 0.0936 8 19 25 0.0978 7 20 25 0.0996 6 21 25 0.102 6 0 26 0.111 7 1 26 0.105 8 2 26 0.102 8 3 26 0.0997 6 4 26 0.101 8 5 26 0.0965 9 6 26 0.100 13 7 26 0.109 11 8 26 0.0996 11 9 26 0.103 13 10 26 0.105 39 11 26 0.226 12 12 26 0.128 2 13 26 0.0931 16 14 26 0.143 2 15 26 0.0932 3 16 26 0.0936 3 17 26 0.0909 3 18 26 0.0938 7 19 26 0.101 12 20 26 0.103 10 21 26 0.105 9 0 27 0.114 9 1 27 0.109 10 2 27 0.106 6 3 27 0.105 9 4 27 0.104 7 5 27 0.100 10 6 27 0.100 14 7 27 0.117 7 8 27 0.0967 6 9 27 0.0970 8 10 27 0.102 6 11 27 0.0995 7 12 27 0.0936 6 13 27 0.0961 4 14 27 0.0922 5 15 27 0.0915 5 16 27 0.0922 2 17 27 0.0917 8 18 27 0.0949 6 19 27 0.0983 15 20 27 0.117 15 21 27 0.114 55 0 28 0.236 21 1 28 0.167 6 2 28 0.116 8 3 28 0.102 9 4 28 0.101 9 5 28 0.0987 7 6 28 0.0988 9 7 28 0.0994 5 8 28 0.0966 4 9 28 0.0919 7 10 28 0.0950 3 11 28 0.0950 2 12 28 0.0925 3 13 28 0.0936 4 14 28 0.0936 2 15 28 0.0906 2 16 28 0.0894 2 17 28 0.0960 3 18 28 0.0922 5 19 28 0.0923 6 20 28 0.0950 10 21 28 0.104 63 0 29 0.250 65 1 29 0.236 69 2 29 0.249 44 3 29 0.207 15 4 29 0.129 8 5 29 0.0999 10 6 29 0.103 9 7 29 0.0983 6 8 29 0.0957 5 9 29 0.0956 5 10 29 0.0944 7 11 29 0.0927 5 12 29 0.0927 5 13 29 0.0915 6 14 29 0.0948 6 15 29 0.0909 4 16 29 0.0923 3 17 29 0.0910 6 18 29 0.0951 5 19 29 0.0942 6 20 29 0.0950 6 21 29 0.0979 60 0 30 0.243 70 1 30 0.251 65 2 30 0.217 65 3 30 0.222 65 4 30 0.222 48 5 30 0.189 27 6 30 0.159 8 7 30 0.105 7 8 30 0.0972 8 9 30 0.0982 9 10 30 0.103 6 11 30 0.0962 5 12 30 0.0922 4 13 30 0.0922 6 14 30 0.0939 4 15 30 0.0917 3 16 30 0.0922 5 17 30 0.0932 5 18 30 0.0978 6 19 30 0.0929 5 20 30 0.0964 4 21 30 0.102 53 0 31 0.226 51 1 31 0.202 58 2 31 0.217 66 3 31 0.226 75 4 31 0.247 65 5 31 0.223 81 6 31 0.272 67 7 31 0.233 38 8 31 0.188 12 9 31 0.117 12 10 31 0.107 6 11 31 0.0956 4 12 31 0.0925 5 13 31 0.0946 6 14 31 0.0921 3 15 31 0.0924 5 16 31 0.0939 5 17 31 0.0940 5 18 31 0.0941 4 19 31 0.0942 3 20 31 0.101 4 21 31 0.100 56 0 32 0.257 53 1 32 0.214 54 2 32 0.198 52 3 32 0.197 62 4 32 0.218 54 5 32 0.201 55 6 32 0.194 57 7 32 0.194 66 8 32 0.222 72 9 32 0.236 68 10 32 0.237 33 11 32 0.163 15 12 32 0.120 6 13 32 0.100 6 14 32 0.0952 6 15 32 0.0910 5 16 32 0.0914 10 17 32 0.105 22 18 32 0.129 18 19 32 0.120 13 20 32 0.124 4 21 32 0.104 37 0 33 0.202 43 1 33 0.196 48 2 33 0.189 42 3 33 0.169 44 4 33 0.171 38 5 33 0.159 46 6 33 0.171 44 7 33 0.172 56 8 33 0.198 57 9 33 0.200 47 10 33 0.181 57 11 33 0.206 69 12 33 0.235 57 13 33 0.192 51 14 33 0.189 35 15 33 0.158 30 16 33 0.146 36 17 33 0.155 35 18 33 0.148 35 19 33 0.150 34 20 33 0.154 28 21 33 0.153