49 0 1 0.279 85 1 1 0.337 112 2 1 0.393 162 3 1 0.541 222 4 1 0.720 267 5 1 0.855 269 6 1 0.864 234 7 1 0.758 151 8 1 0.532 76 9 1 0.351 61 0 2 0.292 97 1 2 0.358 129 2 2 0.441 196 3 2 0.645 288 4 2 0.940 364 5 2 1.17 353 6 2 1.13 295 7 2 0.950 178 8 2 0.593 94 9 2 0.378 72 0 3 0.311 105 1 3 0.367 152 2 3 0.507 245 3 3 0.799 399 4 3 1.31 540 5 3 1.73 491 6 3 1.56 406 7 3 1.31 206 8 3 0.678 109 9 3 0.398 74 0 4 0.300 109 1 4 0.377 177 2 4 0.595 315 3 4 1.03 651 4 4 2.58

1037 5 4 4.71 827 6 4 2.88 711 7 4 2.73 234 8 4 0.802 111 9 4 0.392 78 0 5 0.296 124 1 5 0.448 227 2 5 0.765 486 3 5 1.80

2240 4 5 8.95

1634 5 5 6.93

1772 6 5 7.47

1808 7 5 7.56 218 8 5 0.844 102 9 5 0.354 70 0 6 0.265 129 1 6 0.441 278 2 6 0.957

1031 3 6 6.49

2571 4 6 9.70

1370 5 6 4.70

1566 6 6 6.40 540 7 6 4.85 154 8 6 0.519 78 9 6 0.279 70 0 7 0.266 158 1 7 0.559 484 2 7 1.97

4049 3 7 14.1

2615 4 7 8.36

1212 5 7 3.82

2522 6 7 9.20

1160 7 7 10.3 158 8 7 0.556 71 9 7 0.256 78 0 8 0.294 256 1 8 1.01

1899 2 8 7.28

4978 3 8 16.8

1346 4 8 5.55

1311 5 8 4.29

3190 6 8 10.4

5586 7 8 17.3 231 8 8 0.921 78 9 8 0.280 87 0 9 0.322 481 1 9 3.72

4017 2 9 15.1

2522 3 9 10.1

1008 4 9 3.26

1178 5 9 3.72

2253 6 9 7.83

4422 7 9 16.1 460 8 9 3.29 93 9 9 0.369 97 0 10 0.372 552 1 10 3.82

6264 2 10 20.5

2070 3 10 7.66

1243 4 10 3.87

1332 5 10 4.87

1896 6 10 6.88

3996 7 10 15.9

1096 8 10 4.82 125 9 10 0.589 142 0 11 0.578 640 1 11 2.30

1405 2 11 4.93

1042 3 11 3.24

1097 4 11 3.53

1658 5 11 6.41 137 6 11 1.31 167 7 11 1.54 594 8 11 2.02 278 9 11 0.956 65 0 12 0.487 349 1 12 1.09 129 2 12 0.876 114 3 12 0.563 283 4 12 1.53 224 5 12 3.28 98 6 12 0.403 110 7 12 0.734 217 8 12 0.861 328 9 12 1.21 25 0 13 0.144 75 1 13 0.359 66 2 13 0.248 72 3 13 0.268 244 4 13 0.802 298 5 13 1.21 104 6 13 0.608 102 7 13 0.541 131 8 13 0.460 411 9 13 1.61 14 0 14 0.0921 41 1 14 0.264 48 2 14 0.203 84 3 14 0.305 128 4 14 0.489 129 5 14 0.492 129 6 14 0.486 99 7 14 0.385 124 8 14 0.442 180 9 14 0.943