0 1 5 0.0137 0 1 6 0.00918 0 2 6 0.0115 0 3 6 0.0516 0 4 6 0.0285 0 5 6 0.0660 0 1 7 0.347 0 5 7 0.105 0 6 7 0.389 0 7 7 0.268 0 8 7 0.250 0 8 8 0.00444