3151 0 1 12.6

3699 1 1 11.8

3812 2 1 11.8

3723 3 1 11.5

3563 4 1 11.0

3434 5 1 10.6

3349 6 1 10.3

3266 7 1 10.1

3020 8 1 9.27

2464 9 1 8.60

3581 0 2 12.5

3906 1 2 12.2

3773 2 2 11.7

3656 3 2 11.3

3538 4 2 10.9

3412 5 2 10.6

3304 6 2 10.2

3223 7 2 9.95

3081 8 2 9.50

2663 9 2 8.51

3801 0 3 12.4

3949 1 3 12.3

3718 2 3 11.6

3589 3 3 11.1

3437 4 3 10.6

3297 5 3 10.2

3123 6 3 9.50

2916 7 3 8.74

2618 8 3 8.18

2300 9 3 7.25

3659 0 4 11.5

3743 1 4 11.7

3580 2 4 11.1

3440 3 4 10.6

3215 4 4 9.46

2450 5 4 7.99

2328 6 4 7.19

2280 7 4 7.04

2222 8 4 6.86

2086 9 4 6.44

3490 0 5 10.9

3471 1 5 10.3

2411 2 5 7.62

2033 3 5 6.52

2168 4 5 6.55

2167 5 5 6.65

2110 6 5 6.49

2060 7 5 6.40

2009 8 5 6.25

1830 9 5 5.68

2210 0 6 7.23

1813 1 6 5.53

1282 2 6 4.41

1251 3 6 3.98

1811 4 6 5.30

1924 5 6 5.94

1953 6 6 6.06

2006 7 6 6.47

2032 8 6 7.74

1802 9 6 5.59

1490 0 7 4.25

1349 1 7 4.37

1227 2 7 4.11

1225 3 7 4.04

2054 4 7 6.40

2194 5 7 7.58

2727 6 7 8.51

3428 7 7 10.8

3450 8 7 10.7

2995 9 7 8.70

1010 0 8 3.51

1619 1 8 5.99

1987 2 8 6.55

1595 3 8 5.19

2237 4 8 6.09

3484 5 8 11.5

2990 6 8 9.19

3524 7 8 10.9

2949 8 8 9.01

2647 9 8 8.06 645 0 9 2.29

2145 1 9 6.32

2106 2 9 6.79

1750 3 9 5.22 851 4 9 6.14

2400 5 9 7.66

2291 6 9 7.16

1734 7 9 5.72

2020 8 9 6.36

1413 9 9 4.60

1447 0 10 5.32

1520 1 10 5.43

1587 2 10 5.75 552 3 10 2.80 460 4 10 2.56

1065 5 10 4.08

1007 6 10 3.46

1205 7 10 3.96

1346 8 10 4.81

1936 9 10 5.75

3014 0 11 9.21

2685 1 11 7.55

1316 2 11 4.66 386 3 11 1.29 379 4 11 1.44 712 5 11 2.34 801 6 11 2.67

1648 7 11 5.17

1673 8 11 5.45

1197 9 11 3.87

1580 0 12 5.79

3067 1 12 8.77

2476 2 12 6.79 391 3 12 1.54 398 4 12 1.36 616 5 12 2.06 682 6 12 2.10 697 7 12 2.60 435 8 12 1.68 514 9 12 2.31 620 0 13 2.46

1348 1 13 4.19

1369 2 13 5.48

1546 3 13 5.57 550 4 13 3.58 716 5 13 2.92 534 6 13 1.81 380 7 13 1.54 858 8 13 2.79 608 9 13 2.21 317 0 14 1.25 450 1 14 1.85 865 2 14 2.60

1141 3 14 3.25

1571 4 14 5.03

1429 5 14 5.12

1367 6 14 4.91

1228 7 14 3.85

1222 8 14 3.54

1077 9 14 3.07