2 0 1 0.113 2 1 1 0.0897 2 2 1 0.0860 2 3 1 0.0851 2 4 1 0.0816 2 5 1 0.0803 2 6 1 0.0803 2 7 1 0.0810 2 8 1 0.0808 2 9 1 0.0882 4 0 2 0.107 5 1 2 0.0933 3 2 2 0.0936 4 3 2 0.0906 3 4 2 0.0895 2 5 2 0.0874 4 6 2 0.0909 18 7 2 0.124 2 8 2 0.0886 2 9 2 0.0866 4 0 3 0.0980 5 1 3 0.0954 4 2 3 0.0940 4 3 3 0.0929 3 4 3 0.0907 2 5 3 0.0885 7 6 3 0.0980 110 7 3 1.41 5 8 3 0.100 2 9 3 0.0847 4 0 4 0.0942 6 1 4 0.0941 4 2 4 0.0933 5 3 4 0.0944 6 4 4 0.0906 4 5 4 0.0909 12 6 4 0.106 47 7 4 0.895 17 8 4 1.07 2 9 4 0.0962 3 0 5 0.0939 5 1 5 0.0943 5 2 5 0.0974 6 3 5 0.0959 6 4 5 0.0946 5 5 5 0.0930 10 6 5 0.0989 20 7 5 0.319 9 8 5 0.100 2 9 5 0.0860 5 0 6 0.0943 7 1 6 0.0968 9 2 6 0.0995 14 3 6 0.109 14 4 6 0.120 6 5 6 0.0932 10 6 6 0.0991 24 7 6 0.316 15 8 6 0.116 5 9 6 0.0906 6 0 7 0.0957 10 1 7 0.101 13 2 7 0.108 25 3 7 0.132 29 4 7 0.172 10 5 7 0.0989 15 6 7 0.110 30 7 7 0.183 25 8 7 0.137 14 9 7 0.109 6 0 8 0.0977 12 1 8 0.104 21 2 8 0.125 20 3 8 0.132 14 4 8 0.115 19 5 8 0.282 26 6 8 0.146 33 7 8 0.167 19 8 8 0.123 27 9 8 0.138 11 0 9 0.105 16 1 9 0.116 24 2 9 0.129 21 3 9 0.133 26 4 9 0.143 35 5 9 0.174 74 6 9 0.333 35 7 9 0.188 21 8 9 0.126 33 9 9 0.152 16 0 10 0.118 26 1 10 0.140 40 2 10 0.179 43 3 10 0.189 64 4 10 0.271 117 5 10 0.452 139 6 10 0.549 61 7 10 0.375 29 8 10 0.162 35 9 10 0.189 16 0 11 0.116 39 1 11 0.199 72 2 11 0.317 113 3 11 0.419 141 4 11 0.536 136 5 11 0.509 109 6 11 0.414 89 7 11 0.426 50 8 11 0.218 37 9 11 0.161 78 0 12 0.303 92 1 12 0.358 89 2 12 0.345 112 3 12 0.425 133 4 12 0.497 141 5 12 0.532 123 6 12 0.454 90 7 12 0.350 78 8 12 0.381 65 9 12 0.270 58 0 13 0.235 67 1 13 0.258 71 2 13 0.272 75 3 13 0.283 70 4 13 0.264 66 5 13 0.248 62 6 13 0.231 52 7 13 0.204 45 8 13 0.178 38 9 13 0.163 61 0 14 0.249 69 1 14 0.261 68 2 14 0.258 65 3 14 0.246 60 4 14 0.222 60 5 14 0.223 58 6 14 0.216 54 7 14 0.205 49 8 14 0.190 40 9 14 0.165