14 0 1 0.00798 13 1 1 0.00645 26 2 1 0.00909 25 3 1 0.00904 11 4 1 0.00547 15 5 1 0.00634 28 6 1 0.00918 47 7 1 0.0156 25 8 1 0.00968 22 9 1 0.00908 18 0 2 0.00776 16 1 2 0.00673 24 2 2 0.00817 23 3 2 0.00861 24 4 2 0.00870 24 5 2 0.00800 57 6 2 0.0184 265 7 2 0.0810 55 8 2 0.0222 21 9 2 0.00786 16 0 3 0.00636 24 1 3 0.00785 31 2 3 0.00982 34 3 3 0.0104 30 4 3 0.00967 28 5 3 0.00833 88 6 3 0.0308

1647 7 3 0.576 85 8 3 0.0370 23 9 3 0.00762 10 0 4 0.00510 23 1 4 0.00780 25 2 4 0.00876 37 3 4 0.0111 38 4 4 0.0116 51 5 4 0.0138 163 6 4 0.0444 601 7 4 0.242 177 8 4 0.134 39 9 4 0.0245 14 0 5 0.00615 22 1 5 0.00773 43 2 5 0.0130 61 3 5 0.0173 54 4 5 0.0203 65 5 5 0.0176 146 6 5 0.0354 235 7 5 0.177 148 8 5 0.0381 40 9 5 0.0133 18 0 6 0.00669 33 1 6 0.0102 73 2 6 0.0198 154 3 6 0.0421 83 4 6 0.0537 76 5 6 0.0195 136 6 6 0.0349 266 7 6 0.140 179 8 6 0.0625 83 9 6 0.0247 21 0 7 0.00754 49 1 7 0.0149 104 2 7 0.0312 260 3 7 0.0732 239 4 7 0.103 97 5 7 0.0275 167 6 7 0.0466 373 7 7 0.131 322 8 7 0.0905 168 9 7 0.0529 25 0 8 0.00850 72 1 8 0.0208 216 2 8 0.0611 146 3 8 0.0656 76 4 8 0.0405 203 5 8 0.0716 293 6 8 0.0963 418 7 8 0.114 202 8 8 0.0657 398 9 8 0.0986 50 0 9 0.0186 118 1 9 0.0349 236 2 9 0.0640 162 3 9 0.0643 267 4 9 0.0833 409 5 9 0.123 992 6 9 0.314 453 7 9 0.143 222 8 9 0.0674 473 9 9 0.118 163 0 10 0.0401 246 1 10 0.0698 435 2 10 0.129 565 3 10 0.146 892 4 10 0.243

1743 5 10 0.436

2158 6 10 0.548 773 7 10 0.330 347 8 10 0.112 448 9 10 0.151 151 0 11 0.0398 363 1 11 0.137

1020 2 11 0.263

1798 3 11 0.404

2190 4 11 0.531

2076 5 11 0.511

1612 6 11 0.411

1165 7 11 0.410 718 8 11 0.199 578 9 11 0.139

1206 0 12 0.263

1256 1 12 0.330

1247 2 12 0.322

1673 3 12 0.411

2041 4 12 0.491

2212 5 12 0.530

1937 6 12 0.454

1290 7 12 0.349 966 8 12 0.364 899 9 12 0.260 800 0 13 0.203 915 1 13 0.228 975 2 13 0.244

1056 3 13 0.263 976 4 13 0.246 937 5 13 0.236 892 6 13 0.221 760 7 13 0.189 624 8 13 0.156 542 9 13 0.140 814 0 14 0.212 904 1 14 0.225 915 2 14 0.227 887 3 14 0.220 794 4 14 0.198 811 5 14 0.201 800 6 14 0.198 766 7 14 0.187 670 8 14 0.165 571 9 14 0.142