2 0 1 2.20 2 1 1 1.74 2 2 1 1.68 2 3 1 1.67 2 4 1 1.63 2 5 1 1.60 2 6 1 1.59 2 7 1 1.55 2 8 1 1.58 2 9 1 1.70 2 0 2 2.02 2 1 2 1.79 2 2 2 1.76 2 3 2 1.71 2 4 2 1.69 2 5 2 1.68 2 6 2 1.66 2 7 2 1.62 2 8 2 1.62 2 9 2 1.64 2 0 3 1.91 2 1 3 1.85 2 2 3 1.81 2 3 3 1.76 2 4 3 1.77 2 5 3 1.71 2 6 3 1.67 2 7 3 1.65 2 8 3 1.64 2 9 3 1.65 4 0 4 1.86 3 1 4 1.87 3 2 4 1.86 3 3 4 1.83 2 4 4 1.81 2 5 4 1.76 2 6 4 1.72 2 7 4 1.69 2 8 4 1.69 2 9 4 1.66 2 0 5 1.84 4 1 5 1.86 3 2 5 1.84 2 3 5 1.82 2 4 5 1.77 2 5 5 1.73 2 6 5 1.72 2 7 5 1.70 2 8 5 1.71 2 9 5 1.68 3 0 6 1.89 5 1 6 1.90 4 2 6 1.86 3 3 6 1.84 2 4 6 1.79 2 5 6 1.78 2 6 6 1.73 2 7 6 1.74 2 8 6 1.73 2 9 6 1.70 3 0 7 1.89 5 1 7 1.95 4 2 7 1.89 3 3 7 1.84 2 4 7 1.79 2 5 7 1.76 2 6 7 1.74 2 7 7 1.75 2 8 7 1.72 2 9 7 1.69 3 0 8 1.90 5 1 8 1.93 4 2 8 1.90 3 3 8 1.88 2 4 8 1.81 2 5 8 1.80 2 6 8 1.77 2 7 8 1.75 2 8 8 1.74 2 9 8 1.69 5 0 9 1.93 7 1 9 1.94 5 2 9 1.89 5 3 9 1.87 4 4 9 1.81 3 5 9 1.82 3 6 9 1.74 2 7 9 1.77 2 8 9 2.37 2 9 9 1.73 5 0 10 1.94 6 1 10 1.93 6 2 10 1.91 4 3 10 1.84 4 4 10 1.81 3 5 10 1.80 3 6 10 1.80 2 7 10 1.77 2 8 10 1.78 2 9 10 1.70 4 0 11 1.91 7 1 11 1.97 5 2 11 1.89 4 3 11 1.85 3 4 11 1.82 2 5 11 1.82 2 6 11 1.79 2 7 11 1.77 2 8 11 1.73 2 9 11 1.74 5 0 12 1.97 7 1 12 2.01 6 2 12 1.94 4 3 12 1.92 5 4 12 1.89 5 5 12 1.88 4 6 12 1.83 3 7 12 1.82 4 8 12 1.83 2 9 12 1.77 7 0 13 1.99 11 1 13 2.04 9 2 13 1.98 8 3 13 1.97 7 4 13 1.90 7 5 13 1.84 5 6 13 1.86 5 7 13 1.83 4 8 13 1.83 3 9 13 1.77 6 0 14 2.10 10 1 14 2.06 8 2 14 1.99 7 3 14 1.97 6 4 14 1.95 5 5 14 1.88 5 6 14 1.89 5 7 14 1.84 4 8 14 1.86 3 9 14 1.82