133 0 1 0.0380 369 1 1 0.172 884 2 1 0.257 301 3 1 0.0548 152 4 1 0.0284 95 5 1 0.0183 72 6 1 0.0143 39 7 1 0.00876 36 8 1 0.00875 118 0 2 0.0290 249 1 2 0.0845 328 2 2 0.0628 235 3 2 0.0465 127 4 2 0.0243 85 5 2 0.0171 60 6 2 0.0125 40 7 2 0.00903 45 8 2 0.0104 104 0 3 0.0235 174 1 3 0.0462 193 2 3 0.0355 180 3 3 0.0331 103 4 3 0.0203 77 5 3 0.0157 52 6 3 0.0111 49 7 3 0.0107 53 8 3 0.0114 155 0 4 0.0336 157 1 4 0.0395 126 2 4 0.0239 141 3 4 0.0263 100 4 4 0.0194 74 5 4 0.0151 56 6 4 0.0120 60 7 4 0.0124 42 8 4 0.00947 207 0 5 0.0398 220 1 5 0.0515 111 2 5 0.0214 165 3 5 0.0543 130 4 5 0.0353 82 5 5 0.0164 68 6 5 0.0143 66 7 5 0.0147 60 8 5 0.0137 239 0 6 0.0468 217 1 6 0.0450 115 2 6 0.0220 175 3 6 0.0589 201 4 6 0.0408 123 5 6 0.0241 95 6 6 0.0222 70 7 6 0.0146 149 8 6 0.0382 242 0 7 0.0477 240 1 7 0.0466 111 2 7 0.0217 205 3 7 0.0471 417 4 7 0.130 251 5 7 0.0888 161 6 7 0.0720 91 7 7 0.0226 333 8 7 0.0570 201 0 8 0.0370 251 1 8 0.0487 175 2 8 0.0313 289 3 8 0.0531 389 4 8 0.0783 321 5 8 0.0874 149 6 8 0.0285 141 7 8 0.0276 147 8 8 0.0288 623 0 9 0.137 329 1 9 0.0765 645 2 9 0.199 709 3 9 0.181

1096 4 9 0.197 907 5 9 0.164 516 6 9 0.112 398 7 9 0.0786 383 8 9 0.0693 342 0 10 0.0886 769 1 10 0.114

1268 2 10 0.301

2707 3 10 0.452

2608 4 10 0.445

2186 5 10 0.369

1683 6 10 0.287

1371 7 10 0.220

1051 8 10 0.148

1384 0 11 0.257

1575 1 11 0.266

1793 2 11 0.299

1962 3 11 0.339

1802 4 11 0.309

1799 5 11 0.303

1687 6 11 0.284

1495 7 11 0.252

1274 8 11 0.216

1237 0 12 0.221

1372 1 12 0.235

1547 2 12 0.264

1654 3 12 0.282

1324 4 12 0.227

1415 5 12 0.237

1438 6 12 0.242

1446 7 12 0.243

1405 8 12 0.235

1105 0 13 0.207

1347 1 13 0.229

1395 2 13 0.237

1425 3 13 0.242

1177 4 13 0.209

1168 5 13 0.200

1353 6 13 0.226

1431 7 13 0.240

1495 8 13 0.251 978 0 14 0.188

1289 1 14 0.222

1415 2 14 0.239

1497 3 14 0.251

1461 4 14 0.239 888 5 14 0.163

1206 6 14 0.204

1466 7 14 0.246

1472 8 14 0.247 4.00E-5

6.34E-5

1.00E-4

1.59E-4

2.52E-4

4.00E-4

6.34E-4

0.00100

0.00159

0.00252

0.00400

0.00634

0.0100

0.0159

0.0252

0.0400

0.0634

0.100

0.159

0.252

0.400

0.634

1.00

1.59

2.52

4.00

6.34

10.0

15.9

25.2

40.0

63.4 100 159 252 400 634 1.00E3

1.59E3

2.52E3

4.00E3

6.34E3

1.00E4

1.59E4

2.52E4