33 0 1 1.08 42 1 1 0.956 44 2 1 0.898 59 3 1 1.20 66 4 1 1.40 125 5 1 3.97 140 6 1 12.2 117 7 1 8.08 78 8 1 2.23 95 9 1 2.76 34 0 2 0.886 43 1 2 0.872 50 2 2 0.951 66 3 2 1.30 75 4 2 1.88 120 5 2 3.69 141 6 2 3.26 191 7 2 3.87 209 8 2 4.28 154 9 2 3.57 37 0 3 0.875 43 1 3 0.868 49 2 3 1.20 161 3 3 3.40 169 4 3 3.53 162 5 3 3.26 180 6 3 3.66 225 7 3 4.57 247 8 3 5.12 291 9 3 6.18 46 0 4 1.02 52 1 4 1.10 109 2 4 2.65 170 3 4 3.39 172 4 4 3.52 188 5 4 3.82 299 6 4 5.82 346 7 4 6.78 336 8 4 6.86 491 9 4 9.49 71 0 5 1.57 68 1 5 2.24 194 2 5 4.30 168 3 5 3.45 141 4 5 2.99 226 5 5 4.80 383 6 5 7.27 447 7 5 8.64 418 8 5 8.06 505 9 5 9.98 86 0 6 1.95 273 1 6 6.00 146 2 6 3.14 152 3 6 3.34 173 4 6 4.08 330 5 6 7.69 471 6 6 11.5 757 7 6 17.5 942 8 6 31.7

2136 9 6 68.7 154 0 7 6.23 320 1 7 6.23 148 2 7 4.34 203 3 7 5.16 214 4 7 4.81 362 5 7 7.21 627 6 7 16.7 988 7 7 24.8

1859 8 7 61.1

7960 9 7 114 555 0 8 10.9 160 1 8 5.24 107 2 8 4.49 390 3 8 7.46 261 4 8 5.73 331 5 8 6.72

1006 6 8 24.6

1382 7 8 30.5 818 8 8 30.9

4476 9 8 82.1 959 0 9 35.6 352 1 9 26.6 206 2 9 6.92 427 3 9 9.23 466 4 9 9.84 292 5 9 7.23 853 6 9 22.9 745 7 9 20.9 669 8 9 29.0

2670 9 9 48.7 350 0 10 26.5 198 1 10 24.0 118 2 10 11.3 186 3 10 9.15 195 4 10 7.15 288 5 10 6.88 637 6 10 14.8 720 7 10 16.5 474 8 10 19.6

1683 9 10 30.4 21 0 11 0.560 16 1 11 0.435 7 2 11 0.320 6 3 11 0.325 11 4 11 0.418 23 5 11 0.688 59 6 11 1.34 130 7 11 2.56 230 8 11 4.54 261 9 11 5.34 2 0 12 0.244 5 1 12 0.275 3 2 12 0.238 3 3 12 0.246 2 4 12 0.255 5 5 12 0.270 8 6 12 0.459 35 7 12 1.28 35 8 12 2.03 74 9 12 3.24 0 0 13 0.174 0 1 13 0.167 0 2 13 0.165 2 3 13 0.214 2 4 13 0.243 6 5 13 0.321 15 6 13 0.566 63 7 13 2.46 165 8 13 13.4 19 9 13 5.87 0 0 14 0.121 0 1 14 0.116 0 2 14 0.109 0 3 14 0.138 0 4 14 0.121 0 5 14 0.171 2 6 14 0.225 16 7 14 0.758 11 8 14 3.58 8 9 14 5.47