68 0 1 0.985 81 1 1 0.854 85 2 1 0.817 125 3 1 1.15 181 4 1 1.72 250 5 1 4.62 237 6 1 4.92 200 7 1 4.88 129 8 1 1.66 157 9 1 2.44 57 0 2 0.722 62 1 2 0.630 86 2 2 0.821 125 3 2 1.17 149 4 2 1.52 277 5 2 5.16 277 6 2 3.22 357 7 2 3.59 398 8 2 4.09 281 9 2 3.16 58 0 3 0.661 63 1 3 0.613 89 2 3 1.20 284 3 3 3.06 358 4 3 3.77 327 5 3 3.30 403 6 3 3.97 460 7 3 4.52 487 8 3 4.88 427 9 3 4.62 76 0 4 0.861 76 1 4 0.787 273 2 4 2.76 351 3 4 3.44 339 4 4 3.42 373 5 4 3.74 597 6 4 5.79 666 7 4 6.45 743 8 4 7.26 832 9 4 8.01 112 0 5 1.43 94 1 5 2.53 359 2 5 3.70 350 3 5 3.46 289 4 5 2.95 568 5 5 5.61 833 6 5 7.80 886 7 5 8.63 943 8 5 8.98

1066 9 5 10.3 159 0 6 1.84 479 1 6 5.70 300 2 6 3.11 278 3 6 2.88 305 4 6 3.33 548 5 6 5.77 798 6 6 8.96

1115 7 6 14.3

1490 8 6 21.4

2520 9 6 31.2 516 0 7 6.42 434 1 7 4.91 404 2 7 5.08 395 3 7 4.84 508 4 7 5.88

1006 5 7 9.85

1991 6 7 21.5

1923 7 7 21.5

14976 8 7 64.0

16205 9 7 102 1042 0 8 10.2 177 1 8 3.37 231 2 8 4.82 864 3 8 7.93 489 4 8 5.53 749 5 8 8.55

2002 6 8 23.8

2710 7 8 30.0

2293 8 8 49.6

14547 9 8 101 1325 0 9 29.0 296 1 9 9.68 468 2 9 5.70 897 3 9 9.50 652 4 9 8.00 752 5 9 10.2

2025 6 9 23.5

1462 7 9 20.2

2769 8 9 43.0

5784 9 9 48.8

1138 0 10 34.0 283 1 10 12.8 627 2 10 16.7 781 3 10 10.2 480 4 10 7.73 870 5 10 10.1

1805 6 10 21.7

1256 7 10 15.0

2468 8 10 30.9

3626 9 10 31.2 46 0 11 0.555 33 1 11 0.463 21 2 11 0.351 27 3 11 0.428 36 4 11 0.540 69 5 11 1.04 138 6 11 2.21 267 7 11 3.66 415 8 11 8.83 525 9 11 6.18 15 0 12 0.257 19 1 12 0.267 15 2 12 0.244 13 3 12 0.233 13 4 12 0.240 13 5 12 0.260 25 6 12 0.527 120 7 12 1.45 227 8 12 2.39 355 9 12 3.38 7 0 13 0.186 10 1 13 0.172 9 2 13 0.170 15 3 13 0.255 16 4 13 0.255 29 5 13 0.452 43 6 13 0.691 162 7 13 3.69 57 8 13 7.52 42 9 13 5.06 4 0 14 0.159 5 1 14 0.149 5 2 14 0.147 9 3 14 0.188 6 4 14 0.149 11 5 14 0.222 13 6 14 0.240 47 7 14 2.24 24 8 14 5.89 64 9 14 9.91