457 0 1 2.72 653 1 1 3.08 477 2 1 1.83 332 3 1 1.24 309 4 1 1.14 325 5 1 1.20 527 6 1 1.93 894 7 1 3.12 551 8 1 2.04 521 9 1 3.75 400 0 2 1.90 526 1 2 2.06 413 2 2 1.57 316 3 2 1.19 344 4 2 1.28 433 5 2 1.80 965 6 2 4.60 947 7 2 3.33 550 8 2 2.00 514 9 2 3.68 368 0 3 1.61 442 1 3 1.70 436 2 3 2.75 341 3 3 1.29 379 4 3 1.40 640 5 3 3.62

5316 6 3 16.3 241 7 3 1.62 163 8 3 0.800 126 9 3 0.612 319 0 4 1.31 491 1 4 3.00 510 2 4 9.27 349 3 4 1.34 506 4 4 2.22

1115 5 4 4.43

1811 6 4 7.40 439 7 4 2.19 125 8 4 0.529 99 9 4 0.409 303 0 5 1.22 437 1 5 2.96 584 2 5 8.90 372 3 5 1.39 618 4 5 2.40

1073 5 5 3.91

1106 6 5 4.18

1123 7 5 3.94 532 8 5 2.55

1298 9 5 5.43 289 0 6 1.14 461 1 6 2.13 731 2 6 4.44 432 3 6 1.67 802 4 6 5.20

1044 5 6 3.71 881 6 6 3.64

1624 7 6 5.72

1079 8 6 3.72

1171 9 6 4.79 410 0 7 3.35 597 1 7 5.84 950 2 7 6.77 470 3 7 3.07 908 4 7 4.28

1538 5 7 8.73

1108 6 7 3.97

2089 7 7 6.99

1075 8 7 3.80

1031 9 7 3.45 573 0 8 5.32 472 1 8 1.93 811 2 8 3.91 616 3 8 3.96

1009 4 8 4.81

1788 5 8 8.26

1534 6 8 5.97

2269 7 8 7.39

1040 8 8 3.57

1081 9 8 3.55 346 0 9 1.97 386 1 9 1.72 658 2 9 2.90 523 3 9 2.85

1665 4 9 7.40 537 5 9 2.61 740 6 9 3.33 972 7 9 4.66 578 8 9 2.33 606 9 9 2.66 304 0 10 1.36 406 1 10 1.70 377 2 10 2.32 307 3 10 1.97 383 4 10 2.75

1399 5 10 4.78

1471 6 10 5.43 935 7 10 3.47 524 8 10 2.02 487 9 10 2.13 377 0 11 2.24 919 1 11 4.06 464 2 11 3.04 802 3 11 4.21

1921 4 11 6.25

2407 5 11 8.85

2705 6 11 9.78 686 7 11 3.30 524 8 11 1.96 409 9 11 1.54 220 0 12 2.63

1616 1 12 5.99

1596 2 12 6.28

2025 3 12 7.87

2545 4 12 9.38

2747 5 12 10.1

2503 6 12 9.36

1455 7 12 5.64 538 8 12 2.04 428 9 12 1.61 957 0 13 3.61

1156 1 13 4.33

1172 2 13 4.39

1511 3 13 5.28

1665 4 13 5.95

1750 5 13 6.29

1759 6 13 6.31

1295 7 13 4.72 605 8 13 2.52 395 9 13 1.50

1219 0 14 5.26

1459 1 14 5.35

1494 2 14 5.39

1405 3 14 4.98

1452 4 14 5.20

1432 5 14 5.19

1201 6 14 4.56

1092 7 14 3.97 783 8 14 2.85 437 9 14 1.81