219 0 1 1.41 242 1 1 1.18 244 2 1 1.17 238 3 1 1.14 228 4 1 1.10 208 5 1 1.000 199 6 1 0.932 229 7 1 1.06 221 8 1 1.04 192 9 1 1.02 277 0 2 1.59 257 1 2 1.23 265 2 2 1.27 265 3 2 1.26 253 4 2 1.21 230 5 2 1.10 229 6 2 1.07 228 7 2 1.04 225 8 2 1.06 225 9 2 1.09 291 0 3 1.44 286 1 3 1.38 289 2 3 1.38 285 3 3 1.36 273 4 3 1.30 244 5 3 1.16 227 6 3 1.01 119 7 3 0.657 240 8 3 1.12 260 9 3 1.22 319 0 4 1.54 301 1 4 1.44 318 2 4 1.52 315 3 4 1.50 297 4 4 1.41 266 5 4 1.27 230 6 4 1.00 116 7 4 0.698 286 8 4 1.39 291 9 4 1.49 367 0 5 1.76 342 1 5 1.63 359 2 5 1.71 355 3 5 1.69 327 4 5 1.55 305 5 5 1.46 260 6 5 1.13 134 7 5 0.791 354 8 5 2.54 315 9 5 2.60 603 0 6 4.54 436 1 6 2.12 426 2 6 2.02 405 3 6 1.91 374 4 6 1.77 132 5 6 0.837 82 6 6 0.477 70 7 6 0.359 93 8 6 0.486 236 9 6 1.03

1893 0 7 13.4

1209 1 7 8.86 553 2 7 2.75 472 3 7 2.23 444 4 7 2.13 454 5 7 2.45 112 6 7 1.82 73 7 7 0.403 465 8 7 3.53 379 9 7 2.48 814 0 8 4.47

2251 1 8 12.9

1106 2 8 6.08 650 3 8 3.44 908 4 8 5.76 666 5 8 3.76 473 6 8 1.85 90 7 8 0.465

1348 8 8 8.82 762 9 8 6.95 735 0 9 4.22 959 1 9 4.63

1367 2 9 6.71 718 3 9 3.58 954 4 9 6.78 664 5 9 3.26 171 6 9 1.31 92 7 9 0.498 765 8 9 6.14 578 9 9 3.01 640 0 10 4.02

1061 1 10 5.32 672 2 10 4.29 455 3 10 2.25 390 4 10 2.03 348 5 10 1.72 147 6 10 0.871 93 7 10 0.482 229 8 10 2.84 364 9 10 1.93 593 0 11 3.53

1060 1 11 5.52 671 2 11 3.61 285 3 11 1.48 180 4 11 0.924 143 5 11 0.705 123 6 11 0.607 103 7 11 0.514 108 8 11 0.548 115 9 11 0.566 314 0 12 1.47 294 1 12 1.29 244 2 12 1.06 212 3 12 1.02 188 4 12 0.941 153 5 12 0.720 113 6 12 0.528 94 7 12 0.457 88 8 12 0.428 107 9 12 0.529 297 0 13 1.29 278 1 13 1.20 255 2 13 1.11 250 3 13 1.07 225 4 13 0.979 210 5 13 0.896 201 6 13 0.857 191 7 13 0.825 174 8 13 0.773 173 9 13 0.789 384 0 14 2.13 342 1 14 2.00 332 2 14 1.69 304 3 14 1.57 237 4 14 1.02 205 5 14 0.891 181 6 14 0.807 137 7 14 0.669 118 8 14 0.623 104 9 14 0.569