74 0 1 0.503 108 1 1 0.543 112 2 1 0.550 113 3 1 0.559 115 4 1 0.564 117 5 1 0.564 118 6 1 0.570 117 7 1 0.563 109 8 1 0.531 100 9 1 0.558 95 0 2 0.543 120 1 2 0.593 122 2 2 0.605 125 3 2 0.614 128 4 2 0.624 130 5 2 0.626 131 6 2 0.629 127 7 2 0.615 119 8 2 0.581 122 9 2 0.616 107 0 3 0.568 125 1 3 0.615 127 2 3 0.632 131 3 3 0.643 133 4 3 0.651 134 5 3 0.659 134 6 3 0.655 128 7 3 0.629 121 8 3 0.594 167 9 3 0.850 119 0 4 0.603 135 1 4 0.654 139 2 4 0.685 146 3 4 0.702 148 4 4 0.715 152 5 4 0.723 148 6 4 0.708 141 7 4 0.678 142 8 4 0.688 279 9 4 1.96 134 0 5 0.664 133 1 5 0.662 145 2 5 0.714 157 3 5 0.755 159 4 5 0.768 163 5 5 0.780 154 6 5 0.746 155 7 5 0.742 169 8 5 0.818 424 9 5 2.97 179 0 6 1.04 157 1 6 0.779 151 2 6 0.740 174 3 6 0.827 178 4 6 0.847 180 5 6 0.863 167 6 6 0.798 184 7 6 0.924 223 8 6 1.07 561 9 6 2.74 294 0 7 1.93 231 1 7 1.35 168 2 7 0.819 186 3 7 0.891 195 4 7 0.932 198 5 7 0.933 174 6 7 0.834 298 7 7 2.54 363 8 7 2.27 578 9 7 2.71 380 0 8 2.16 412 1 8 2.02 267 2 8 1.56 197 3 8 0.948 223 4 8 1.06 208 5 8 1.00 253 6 8 1.43 539 7 8 2.56 437 8 8 1.98 685 9 8 3.99 478 0 9 2.32 415 1 9 1.82 508 2 9 2.30 277 3 9 1.41 262 4 9 1.27 295 5 9 1.80 558 6 9 2.65 665 7 9 3.27 193 8 9 1.52 732 9 9 3.94 100 0 10 0.748 141 1 10 1.02 175 2 10 1.32 266 3 10 1.39 307 4 10 1.47 258 5 10 1.66 163 6 10 1.16 139 7 10 1.02 119 8 10 0.795 128 9 10 0.876 84 0 11 0.453 116 1 11 0.635 127 2 11 0.645 151 3 11 0.749 153 4 11 0.766 152 5 11 0.758 122 6 11 0.609 91 7 11 0.493 109 8 11 0.607 142 9 11 0.717 95 0 12 0.493 117 1 12 0.581 128 2 12 0.639 109 3 12 0.546 107 4 12 0.547 120 5 12 0.599 118 6 12 0.580 90 7 12 0.461 90 8 12 0.479 124 9 12 0.631 137 0 13 0.703 136 1 13 0.690 113 2 13 0.568 98 3 13 0.504 100 4 13 0.505 106 5 13 0.531 133 6 13 0.657 128 7 13 0.623 99 8 13 0.514 66 9 13 0.463 114 0 14 0.604 99 1 14 0.514 91 2 14 0.476 88 3 14 0.464 90 4 14 0.463 89 5 14 0.465 98 6 14 0.497 129 7 14 0.633 134 8 14 0.663 112 9 14 0.572