59 0 1 0.380 84 1 1 0.371 89 2 1 0.357 92 3 1 0.353 94 4 1 0.361 96 5 1 0.367 97 6 1 0.373 97 7 1 0.377 94 8 1 0.383 74 9 1 0.377 111 0 2 0.545 106 1 2 0.428 98 2 2 0.380 101 3 2 0.386 103 4 2 0.397 108 5 2 0.406 109 6 2 0.411 110 7 2 0.418 117 8 2 0.440 105 9 2 0.455 170 0 3 0.734 136 1 3 0.525 105 2 3 0.403 108 3 3 0.416 114 4 3 0.430 119 5 3 0.444 119 6 3 0.448 123 7 3 0.459 128 8 3 0.474 144 9 3 0.578 212 0 4 0.849 160 1 4 0.598 127 2 4 0.485 122 3 4 0.457 135 4 4 0.495 138 5 4 0.506 139 6 4 0.511 142 7 4 0.521 134 8 4 0.499 185 9 4 0.700 238 0 5 0.934 181 1 5 0.692 153 2 5 0.573 135 3 5 0.508 153 4 5 0.564 158 5 5 0.581 156 6 5 0.577 160 7 5 0.593 154 8 5 0.621 190 9 5 0.714 259 0 6 0.994 203 1 6 0.761 260 2 6 2.52 173 3 6 0.677 181 4 6 0.658 190 5 6 0.689 178 6 6 0.659 245 7 6 2.69 195 8 6 0.934 232 9 6 0.860 270 0 7 1.03 256 1 7 0.952 815 2 7 3.13 283 3 7 1.32 219 4 7 0.789 239 5 7 0.855 225 6 7 1.10 576 7 7 2.77 477 8 7 2.72 279 9 7 1.01 302 0 8 1.31 321 1 8 1.19 695 2 8 2.57 551 3 8 2.02 389 4 8 1.56 324 5 8 1.20 548 6 8 2.15 739 7 8 2.68 755 8 8 3.04 340 9 8 1.23 184 0 9 1.22 99 1 9 0.396 146 2 9 0.618 138 3 9 0.699 201 4 9 1.08 261 5 9 1.29 148 6 9 0.792 181 7 9 0.955 374 8 9 1.51 316 9 9 1.26 69 0 10 0.374 86 1 10 0.387 93 2 10 0.429 138 3 10 0.547 134 4 10 0.504 120 5 10 0.456 136 6 10 0.509 123 7 10 0.619 270 8 10 1.12 220 9 10 0.837 142 0 11 0.570 102 1 11 0.392 282 2 11 1.49 149 3 11 0.625 106 4 11 0.406 103 5 11 0.395 133 6 11 0.513 237 7 11 1.33 273 8 11 1.07 218 9 11 0.874 131 0 12 0.554 101 1 12 0.394 192 2 12 0.754 136 3 12 0.530 102 4 12 0.397 101 5 12 0.389 122 6 12 0.473 390 7 12 2.08 226 8 12 0.909 145 9 12 0.553 109 0 13 0.461 104 1 13 0.405 160 2 13 0.605 117 3 13 0.449 92 4 13 0.361 89 5 13 0.346 102 6 13 0.391 310 7 13 1.65 222 8 13 0.847 116 9 13 0.449 119 0 14 0.541 101 1 14 0.401 132 2 14 0.515 103 3 14 0.410 71 4 14 0.292 68 5 14 0.280 94 6 14 0.364 212 7 14 0.811 165 8 14 0.638 105 9 14 0.435