210 0 1 1.17 360 1 1 1.47 471 2 1 1.74 587 3 1 2.15 664 4 1 2.42 636 5 1 2.31 573 6 1 2.06 611 7 1 2.16 686 8 1 2.64 377 9 1 2.31 228 0 2 1.08 358 1 2 1.36 434 2 2 1.57 498 3 2 1.81 552 4 2 2.00 553 5 2 2.01 542 6 2 1.94 709 7 2 2.64

1712 8 2 6.43 449 9 2 2.36 243 0 3 1.03 353 1 3 1.28 405 2 3 1.47 448 3 3 1.61 489 4 3 1.76 499 5 3 1.81 499 6 3 1.79 730 7 3 2.75

1609 8 3 6.80 753 9 3 4.35 272 0 4 1.07 364 1 4 1.29 407 2 4 1.44 435 3 4 1.54 477 4 4 1.70 488 5 4 1.75 487 6 4 1.74 691 7 4 2.61

1966 8 4 8.66

1704 9 4 12.2 301 0 5 1.17 438 1 5 1.50 456 2 5 1.58 451 3 5 1.58 509 4 5 1.80 591 5 5 3.32 499 6 5 1.81 621 7 5 2.33

2124 8 5 9.62

3594 9 5 18.3 475 0 6 2.39 791 1 6 3.42 577 2 6 2.27 512 3 6 1.78 642 4 6 2.36

1288 5 6 5.59 567 6 6 2.11 594 7 6 2.23

1330 8 6 5.40

3755 9 6 16.9 684 0 7 3.26

1486 1 7 8.16

1459 2 7 7.28 684 3 7 2.66 816 4 7 2.88

1117 5 7 3.98 709 6 7 2.99 687 7 7 3.82 950 8 7 4.45

2260 9 7 12.3 435 0 8 1.83

1208 1 8 5.00

1366 2 8 5.06

1101 3 8 3.97

1039 4 8 3.68

1199 5 8 4.35

1234 6 8 4.57 661 7 8 2.65 870 8 8 3.43

1565 9 8 6.46 321 0 9 1.30 415 1 9 1.72 499 2 9 2.24 409 3 9 1.66 617 4 9 2.32 823 5 9 3.18 937 6 9 3.44 656 7 9 2.95 693 8 9 3.01

1347 9 9 6.05 375 0 10 1.70 344 1 10 1.48 335 2 10 1.21 346 3 10 1.27 622 4 10 2.55 858 5 10 3.56 666 6 10 2.68 712 7 10 3.32 809 8 10 3.59 596 9 10 3.09 343 0 11 1.41 456 1 11 1.59 409 2 11 1.49 367 3 11 1.35 456 4 11 1.77

1140 5 11 4.36 322 6 11 1.56 720 7 11 2.68

1195 8 11 4.57

1307 9 11 5.82 388 0 12 1.52 474 1 12 1.74 422 2 12 1.57 393 3 12 1.49 456 4 12 1.62 815 5 12 4.40 399 6 12 1.80 482 7 12 2.89 997 8 12 4.12

1244 9 12 5.75 339 0 13 1.37 405 1 13 1.56 391 2 13 1.65 381 3 13 1.47 477 4 13 1.75 760 5 13 5.45 395 6 13 1.53 473 7 13 1.77

1050 8 13 4.02

1812 9 13 9.37 270 0 14 1.17 326 1 14 1.22 350 2 14 1.34 336 3 14 1.21 404 4 14 1.55 706 5 14 4.64 354 6 14 1.37 388 7 14 1.53

1792 8 14 7.90

2266 9 14 13.8