citta’

@ 5 gradi verso l’alto:

il 97 % è diffusa, di cui il 45 % verso il basso, perciò torna verso il basso 45 % del totale verso l’alto.

citta’

@ 15 gradi verso l’alto:

76 % è diffusa, di cui il 40 % verso il basso, perciò torna verso il basso 31 % del totale verso l’alto, appena 0.7^4= 0.24 della luce sfugge senza essere diffusa citta’

Quando la luce emessa dagli apparecchi o dalle superfici illuminate è inviata:

@ 90 gradi verso l’alto:

30 % è diffusa, di cui il 28 % verso il basso, perciò torna verso il basso solo l’ 8 % del totale verso l’alto, l’A T M O S F E R A della Terra curva:

ogni spessore diffonde circa il 30 % della luce

Il totale della luce diffusa dall’aria e le sue direzioni -- simili alla direzione originale

La luce inviata verso l’alto attenuata dalla diffusione per i gas e aerosol, prima di sfuggire nello spazio, e le sue parti diffuse (schematicamente)

Perché il cielo della tua città e anche lontano da essa è così luminoso?

Quali dei casi mostrati contribuisce maggiormente all’inquinamento luminoso, secondo te?